Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

BLSR naar UPSR-conversie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u van Bidirectional Line Switched Ring (BLSR) kunt converteren naar Unidirectional Path Switched Ring (UPSR) via Cisco Transport Controller (CTC) in een Cisco ONS 15454 omgeving.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco ONS 15454 kaart

- CTC

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco ONS 15454 versie 4.1.0 en hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

BLSR naar UPSR-conversie

Dit document maakt gebruik van een labo met vier knooppunten (knooppunt1, knooppunt2, knooppunt3 en knooppunt 4). Gebruik deze instructies om BLSR in UPSR te converteren.

Afbeelding 1 - Topologie

1. Controleer of het SONET Data Communications Channel (SDCC) correct werkt voor alle knooppunten. Onderzoek de netwerkweergave (figuur 2) of het alarm (figuur 3) op de CTC om te voorkomen dat er geen LOS is op een van de optische spanwijdte-faciliteiten.

Afbeelding 2 - Netwerkweergave op CTC

Afbeelding 3 - Alarmfase

2. Voer een back-up van de database uit op knooppunt 1. Volg deze stappen:

1. Dubbelklik op Node 1. Het knooppunt wordt weergegeven op Node 1.

2. Klik op de tabbladen Onderhoud > Databaseverhouding.

Afbeelding 4 - back-up

3. Klik op back-up. Het dialoogvenster Opslaan verschijnt.

Afbeelding 5 - Opslaan

4. Bewaar de database op de vaste schijf van het werkstation of op netwerkopslag. Gebruik een geschikte bestandsnaam met de .db bestandsextensie (bijvoorbeeld database.db).

5. Klik op Opslaan.

6. Klik op OK in het dialoogvenster voor bevestiging.

Afbeelding 6 - Reserve-database - dialoogvenster voor bevestiging

3. Herhaal stap 2 op knooppunten 2, 3 en 4.

4. Exporteren de stroomlijst. Voer de volgende stappen uit:

1. Dubbelklik op Node 1. Het knooppunt wordt weergegeven op Node 1.

2. Klik op Exporteren.

Afbeelding 7 - Exporteren

3. Selecteer een gegevensformaat in het dialoogvenster Exporteren (zie afbeelding 8).

- Als HTML-Dit slaat gegevens op als een eenvoudig HTML-tabelbestand zonder illustraties. U moet het bestand bekijken of bewerken met toepassingen zoals Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer of andere toepassingen die HTML-bestanden kunnen openen.

- Als CSV-bestand slaat u de CTC-tabel op als komma-gescheiden waarden (CSV).

- Als TSV—Hiermee slaat u de CTC-tabel op als tab-gescheiden waarden (TSV).

Afbeelding 8 - Dialoogvenster Exporteren

4. Klik op de knop OK.

5. Typ een naam in het veld Bestandsnaam van het dialoogvenster Opslaan. Gebruik een van deze indelingen:

- [bestandsnaam].html—voor HTML-bestanden

- [bestandsnaam].csv—voor CSV-bestanden

- [filename].tsv—voor TSV-bestanden

6. Blader naar een map waarin u het bestand wilt opslaan.

7. Klik op de knop OK.

5. Herhaal stap 4 op knooppunten 2, 3 en 4.

6. Controleer het tabblad Onderhoud om er zeker van te zijn dat er geen switch met de ring wordt uitgevoerd. Controleer de alarmen en reinig alle signalen die worden aangegeven tegen alle optische spankaart. U moet alle synchronisatieindicatielampjes van de Timing en de SDCC communicatie op alle knooppunten in een ringconfiguratie wissen voordat u naar de volgende stap gaat.

7. Klik op de tabbladen Provisioning > BLSR, selecteer de ring en klik op Verwijderen.

Afbeelding 9 - BLSR verwijderen

8. Klik op Ja in het dialoogvenster Afbeelding bevestigen.

Afbeelding 10 - Bevestig Ring-verwijdering

Na de conversie werken de circuits in de stroomlijst nog steeds, maar er is geen bescherming tegen vezel of spanwijdte. Alle circuits gebruiken het oorspronkelijke werkpad. Als u bescherming nodig hebt, verwijdert u elk circuit. Maak vervolgens elk circuit met span bescherming. Dit omvat circuits in actieve toestand.

Afbeelding 11 - Werken Circuit zonder glasvezel- of centrifugebescherming

Waarschuwing: software- en hardwareveranderingen kunnen beide invloed hebben op het verkeer. De bescherming van de span- of vezelpad is niet beschikbaar na de ringconversie, behalve op circuits die na de conversie gemaakt worden. Voer het werk uit tijdens het onderhoudsvenster om de impact te minimaliseren.

Als u een back-up moet maken van de BLSR naar de UPSR-conversie, voert u de volgende stappen uit:

1. Toegangsknooppunt 1 via CTC rechtstreeks.

2. Klik in de noerenweergave op de tabbladen Onderhoud > Databaseverhouding.

3. Klik op Terugzetten.

4. Zoek het databases-bestand dat zich op de vaste schijf van het werkstation of op de netwerkopslag bevindt.

5. Klik op om het gegevensbestand te markeren.

Afbeelding 12 - Pak de back-upgegevensbestand vast

6. Klik op Openen. Het dialoogvenster Database Info verschijnt.

Afbeelding 13 - De database herstellen

7. Klik op Ja.

8. Het venster Reset Database verschijnt en geeft aan dat het herstelproces is gestart.

Afbeelding 14 - Bezig met back-up van databases

9. Het vakje Connection Lost verschijnt wanneer het herstelproces is voltooid.

Afbeelding 15 - Database terugzetten voltooid

10. Klik op OK.

11. Herhaal stap 1 tot en met 10 voor knooppunten 2, 3 en 4.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems