Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Standaard Break Key Combinaties

Problemen oplossen

Hoe een Break Key Sequence te simuleren

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden de standaardcombinaties voor de volgorde van de breuktoetsen beschreven voor de besturingssystemen en wordt beschreven hoe u problemen kunt oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

De Electronic Industries Association RS-232 logic level gebruikt +3 tot +25 volt om een ruimte (Logic 0) en -3 tot -25 volt voor een Mark (logic 1) aan te duiden. Een breuksignaal is wanneer de gegevenslijn gedurende een bepaalde tijd, meestal 100 ms tot ½ seconde, in de ruimte blijft. Alle tekens beginnen met een beginbit en eindigen met een stopbit (en ook een pariteitsbit of twee). De niveauvoorwaarde van de begin- en stopbits is altijd tegenovergesteld. Geen enkele tekencombinatie kan er dus uitzien als het breeksignaal. Een onderbrekingssignaal stelt u in staat om toegang te krijgen tot een ROM-monitor op Cisco IOS®-apparaten wanneer een wachtwoordherstel noodzakelijk is.

Standaard Break Key Combinaties

in Cisco IOS®-software

Platform

Besturingssysteem

Probeer dit

Hyperterminal

IBM-compatibel

Windows XP

Ctrl-Break

Hyperterminal

IBM-compatibel

Windows 2000

Ctrl-Break

Hyperterminal

IBM-compatibel

Windows 98

Ctrl-Break

Hyperterminal (versie 595160)

IBM-compatibel

Windows 95

Ctrl-F6-Onderbreking

Kermit

Sun Workstation

UNIX

Ctrl-\l

Ctrl-\b

MicroPhone Pro

IBM-compatibel

Windows

Ctrl-Break

Minicom

IBM-compatibel

Linux

Ctrl-a f

ProComm Plus

IBM-compatibel

DOS of Windows

Alt-b

Secure CRT-systeem

IBM-compatibel

Windows

Ctrl-Break

telix

IBM-compatibel

DOS

Ctrl-End

Telnet

N.v.t.

N.v.t.

Ctrl-] in te vullen en vervolgens brk te typen

Telnet naar Cisco

IBM-compatibel

N.v.t.

Ctrl-]

Termijn

IBM-compatibel

Windows

Alt-b

terminal

IBM-compatibel

Windows

breken

Ctrl-Break

tip

Sun Workstation

UNIX

Ctrl-] en vervolgens Breken of Ctrl-c

~#

VT 100-emulatie

Algemene gegevens

N.v.t.

F16:

Windows NT

IBM-compatibel

Windows

Break F5

Verschuiving F5

Shift-6 Shift-4 Shift-b (^$B)

Z-TERMINAL

Mac

appel

Opdracht-b

N.v.t.

Uitbreidingsvak

N.v.t.

Sluit pin 2 (X-mit) gedurende een halve seconde aan op +V

Cisco naar aux-poort

N.v.t.

Control-Shft-6 en vervolgens b

IBM-compatibel

N.v.t.

Ctrl-Break

Problemen oplossen

- Problemen die u tegenkomt tijdens wachtwoordherstel, komen vaak voor omdat u niet zeker weet wat de einde-sleutelreeks is voor de (niet-Cisco) software die u gebruikt. Raadpleeg voor software die niet in de tabel staat, en voor aanvullende informatie de documentatie bij de afzonderlijke softwarepakketten.

- De auxiliary (AUX) poort is niet actief tijdens de bootsequentie van een router. Daarom is het niet nuttig als u een pauze door de haven van AUX. U moet verbinding hebben met de consolepoort en deze instellingen hebben:

Snelheid: 9600 baud

Geen pariteit

8 gegevensbits

1 stopbit

Geen stroomregeling

- Sommige versies van Windows NT hebben hyperterminalsoftware die niet het juiste afbreeksleutelsignaal kan verzenden. Raadpleeg Hilgraeve Hyperterminal Emulation Program voor meer informatie en voor een upgrade van de hyperterminal software.

- In sommige gevallen kan de breukvolgorde niet goed worden verzonden wanneer een USB/Serial convertorkabel wordt gebruikt. Gebruik in dergelijke gevallen een toetsenbord met een andere connector (bijvoorbeeld een PS/2).

Hoe een Break Key Sequence te simuleren

De belangrijkste opeenvolging van de onderbreking simulatie is nuttig als uw eindmededinger niet de onderbrekingssleutel steunt, of als een insect uw eindmededinger niet toestaat om het correcte signaal te verzenden.

Opmerking: de hyperterminal onder Windows NT had dit gedrag in het verleden.

Voltooi deze stappen om een onderbrekingssleutelopeenvolging te simuleren:

1. Verbind met de router met deze eindinstellingen:

Snelheid: 1200 baud

Geen pariteit

8 gegevensbits

1 stopbit

Geen stroomregeling

U ziet geen uitvoer meer op uw scherm en dit is normaal.

2. Schakel de switch uit en vervolgens aan en druk op de spatiebalk gedurende 10-15 seconden om een signaal te genereren dat vergelijkbaar is met de reeks onderbrekingen.

3. Koppel uw terminal los en sluit deze opnieuw aan met een 9600 baud-snelheid. U gaat de modus ROM-monitor in.

Als al deze methodes er niet in slagen om een onderbreking behoorlijk te verzenden, probeer de procedures van een verschillende terminal of het platform van PC opnieuw.

Gerelateerde informatie

- Cisco technische ondersteuning en downloads