Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

V.35 Beperkingen van snelheid en afstand

CAB-V35MT seriële kabelvergadering

V.35 DTE-kabelaansluitingen (DB-60 tot 34-pins)

CAB-V35FC seriële kabelvergadering

V.35 DCE-kabelaansluitingen (DB-60 tot 34-pins)

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document verklaart de V.35 seriële kabelassemblages en afdrukken.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

V.35 Beperkingen van snelheid en afstand

De tabel hier toont de verschillende V.35-snelheden en -afstandsbeperkingen:

Waarschuwing: de EIA, TIA-449 en V.35 interfaces ondersteunen gegevenssnelheden tot 2.048 Mbps. Cisco-adviezen om dit maximum niet te overschrijden, omdat dit kan leiden tot gegevensverlies.

Gegevenssnelheid (Baud)

Afstand (voetjes)

Afstand (meter)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

CAB-V35MT seriële kabelvergadering

Het kabelgeslacht voor dit product (deelnummer 72-0791-01) is mannelijk DB-60 tot mannelijk Winchester 15 Pin, mode - DTE.

De CAB-V35MT seriekabel wordt gebruikt in Cisco 7000 Series, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600 Series, Cisco Access Server en AccessPro PC-kaarten. Deze kabel heeft een mannelijke DB-60-connector op het Cisco-einde en een mannelijke Winchester-connector op het netwerkeinde.

V.35 DTE-kabelaansluitingen (DB-60 tot 34-pins)

De tabel hier toont de V.35 DTE-kabelpinouts (DB-60 tot 34-Pin).

Opmerking: de pijlen geven de signaalrichting aan:

- —> geeft DTE aan DCE

- <— duidt DCE aan op DTE

60 inch^1

Signaal

Beschrijving

Richting

34 inch

Signaal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Sorteergroep

—

—

—

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Sorteergroep

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD-GND

Sorteergroep

—

—

—

J1-46

Shield_GND

enkelvoudig

—

J2-A

Frame GND

J1-45 Shield

Circuit_GND —

Verdraaid paar nr. 12

— —

J2-B Shield

Circuit_GND —

J1-42 Shield

RTS/CTS —

Verdraaid paar nr. 9

—> —

J2-C Shield

RTS —

J1-35 Shield

CTS/RTS —

Verdraaid paar nr. 8

<— —

J2-D Shield

CTS —

J1-34 Shield

DSR/DTR —

Verdraaid paar nr. 7

<— —

J2-E Shield

DSR —

J1-33 Shield

DCD/LL

Verdraaid paar nr. 6

<— —

J2-F Shield

RLSD —

J1-43 Shield

DTR/DSR —

Verdraaid paar nr. 10

—> —

J2-H Shield

DTR —

J1-44 Shield

L/DCD —

Verdraaid paar nr. 11

—> —

J2-K Shield

LT —

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Verdraaid paar nr. 1

—> —>

J2-P J2-S

SD+ SD—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Verdraaid paar nr. 5

<—

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

Verdraaid paar nr. 2

—> —>

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Verdraaid paar nr. 4

<—

J2-V J2-X

solvabiliteitskapitaalvereiste + solvabiliteitskapitaalvereiste—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Verdraaid paar nr. 3

<—

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT—

1 Een pen als bedoeld in de lijst is niet aangesloten.

CAB-V35FC seriële kabelvergadering

Het kabelgeslacht voor dit product (deelnummer 72-0792-01) is mannelijk DB-60 naar vrouwelijk Winchester Block Type, mode - DCE.

De CAB-V35FC seriële kabel wordt gebruikt in Cisco 7000 Series, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600 Series, Cisco Access Server en AccessPro PC-kaarten. Deze kabel heeft een mannelijke DB-60-connector op het Cisco-einde en een vrouwelijke Winchester-connector op het netwerkeinde.

V.35 DCE-kabelaansluitingen (DB-60 tot 34-pins)

De tabel hier toont de V.35 DCE-kabelpinouts (DB-60 tot 34-Pin).

Opmerking: de pijlen geven de signaalrichting aan:

- —> geeft DTE aan DCE

- <— duidt DCE aan op DTE

60 inch^1

Signaal

Beschrijving

Richting

34 inch

Signaal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Sorteergroep

—

—

—

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Sorteergroep

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD-GND

Sorteergroep

—

—

—

J1-46

Shield_GND

enkelvoudig

—

J2-A

Frame GND

J1-45 Shield

Circuit_GND —

Verdraaid paar nr. 12

— —

J2-B Shield

Circuit_GND —

J1-35 Shield

CTS/RTS —

Verdraaid paar nr. 8

<— —

J2-C Shield

RTS —

J1-42 Shield

RTS/CTS —

Verdraaid paar nr. 9

—> —

J2-D Shield

CTS —

J1-43 Shield

DTR/DSR —

Verdraaid paar nr. 10

—> —

J2-E Shield

DSR —

J1-44 Shield

L/DCD —

Verdraaid paar nr. 11

—> —

J2-F Shield

RLSD —

J1-34 Shield

DSR/DTR —

Verdraaid paar nr. 7

<— —

J2-H Shield

DTR —

J1-33 Shield

DCD/LL

Verdraaid paar nr. 6

<— —

J2-K Shield

LT —

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Verdraaid paar nr. 5

<—

J2-P J2-S

SD+ SD—

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Verdraaid paar nr. 1

—> —>

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Verdraaid paar nr. 4

<—

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE—

J1-22 J1-21

NIL/RxC+ NIL/RxC—

Verdraaid paar nr. 3

—> —>

J2-V J2-X

solvabiliteitskapitaalvereiste + solvabiliteitskapitaalvereiste—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

Verdraaid paar nr. 2

—> —>

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT—

1 Een pin die niet wordt genoemd, is niet verbonden.

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van routers

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen