Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Configuratiestappen

Migratiestappen

Verifiëren

Problemen oplossen

Vaak gestelde vraag

V. Is het mogelijk om nieuwe leden van de M-kaart aan de vPC peer link toe te voegen, maar een huidig F1 lid in de bundel te laten en dan te verwijderen nadat het nieuwe lid is toegevoegd?

Inleiding

Het document definieert de stappen die nodig zijn om een virtuele PortChannel (vPC) peer-link te migreren van de Nexus 7000 F1-module naar de M1-module. Dit scenario kan voorkomen wanneer de F1-module moet worden bijgewerkt om schaalbaarheid of andere redenen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Nexus-besturingssysteem CLI

- vPC-regels

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Nexus 7000 release 6.1.x en later

- M1/F1-lijnkaart

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Netwerkdiagram

Voor deze test, brengt een blauwe lijn het gegevenspad van twee hosts in kaart die met elkaar communiceren.

Configuratiestappen

Module 3 en module 4 zijn N7K-F132XP-15 lijnkaarten. Dit is de huidige configuratie vanuit een vPC-standpunt.

N7K1# show run vpc

version 6.1(2)feature vpc

vpc domain 10

role priority 100

peer-keepalive destination 10.201.254.254 source 10.201.254.253 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

N7K2# show run vpc

version 6.1(2)

feature vpc

vpc domain 10

role priority 200

peer-keepalive destination 10.201.254.253 source 10.201.254.254 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

interface port-channel50

vpc 50

Migratiestappen

1. Sluit het vPC peer link poortkanaal 1.
Int po1

Shut
Deze actie onderbreekt de vPC links aan de secundaire kant. De vPC-link zal aan de primaire kant staan.

2. Sluit poorten e3/1 en e4/1 af en verwijder de kanaalgroepconfiguratie van beide Nexus-modules.
Int e3/1,e4/1

Shut

No channel-group 1

N7K1# show port-c sum

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      NONE      --

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

3. Gebruik de M1-poort en bundel deze in het vPC-poortkanaal. Gebruik de poort op Module 7, die een N7K-M108X2-12L lijnkaart is. Configureer e7/7 om aan beide zijden dezelfde configuratie te hebben als e3/1 of e4/1. Hierbij wordt één poort gebruikt. In een echte wereld zal er meer dan één haven zijn. Dezelfde stappen zijn echter van toepassing.

interface Ethernet7/7

switchport

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

N7K1# show port-c sum

Flags:   D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      LACP      Eth7/7(D)

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

4. Breng het havenkanaal 1 aan beide kanten op.

Int po1

No shut
Dit brengt de vPC links op de secundaire kant. Nu is uw peer link op de M1 lijnkaart.

In deze test zal er een kleine onderbreking in verkeer zijn die het secundaire pad gebruikt wanneer het over op het primaire pad faalt. Er wordt altijd een wijzigingsvenster aanbevolen voor dit soort wijzigingen om deze op te nemen in een combinatie met ongewenste suppressies.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Vaak gestelde vraag

V. Is het mogelijk om nieuwe leden van de M-kaart aan de vPC peer link toe te voegen, maar een huidig F1 lid in de bundel te laten en dan te verwijderen nadat het nieuwe lid is toegevoegd?

A. Een peer link kan niet worden gevormd met poorten van verschillende kaarttypen zoals M1 en F1.