Inhoud

Inleiding

Waarschuwingsbeschrijving

Optionele acties

Inleiding

Dit document beschrijft de oorzaak van de foutmelding van de anti-virus tijdelijke versie in de Cisco e-mail security applicatie (ESA).

Waarschuwingsbeschrijving

De foutmelding antivirale tijd wordt ontvangen wanneer de antivirusmotor van Sofo's probeert een bericht te scannen maar de ingestelde tijd bereikt voordat de scan kan worden voltooid. Dit alarm is louter informatief en vereist geen actie op de meeste formaties.

MID 123456 antivirus timeout error

Optionele acties

Dit bericht wordt behandeld met de configuratie van de onscannbare Berichten die actief was op dit bericht, dat wordt bepaald door het inkomende of uitgaande Mail-beleid dat het bericht aansloot.

Als deze tijdelijke fouten frequent zijn, kan het erop wijzen dat het systeem grote berichten vaak verwerkt of dat het een hoog postvolume verwerkt. Alhoewel niet aanbevolen, kunt u deze timeout limiet verhogen met het anti-virus opdracht.