Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configuratie-back-up van GUI

back-up voor ACS-weergave/vastlegging

ACS Configuration Backup van CLI

Gerelateerde informatie

Inleiding

De Access Control Server (ACS) 5.3/5.2 biedt verschillende back-upopties. Dit document geeft een samenvatting van deze opties.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- ACS met 5,3/5/2 versie

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware- en softwareversies.

- ACS met 5,3/5,2 versie

- ACS ingesteld met de opslagplaats

Het ACS is in twee delen verdeeld: Configuratie en vastlegging. Van beide onderdelen wordt afzonderlijk een back-up gemaakt met behulp van de CLI of de GUI.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Configuratie-back-up van GUI

Systeembeheer > Transacties > Gedistribueerd systeembeheer

- Dit stelt u in staat om een directe back-up uit te voeren op elk exemplaar dat u selecteert.

- Hier hebt u de optie om een back-up te maken van de ACS-configuratie, of zowel de ACS-configuratie als de ADE-OS.

Systeembeheer > Transacties > Geplande back-ups

- U kunt dan een back-up plannen om op het gewenste tijdstip/op de gewenste datum te voorkomen.

- Hier heb je alleen een back-up van de ACS-configuratie.

back-up voor ACS-weergave/vastlegging

Dit is toegankelijk via Monitoring Configuration > System Operations > Data Management > Verwijdering en back-up. De database die de ACS AAA-bestanden bevat, staat bekend als de "View Database".

Er bestaan drie opties:

- Aanmaken van gegevens

Met deze instelling kunt u gegevens uit de ViewData verwijderen. De waarde die uit het uitrolvak moet worden geselecteerd, is het aantal maanden gegevens dat u in de database Monitoring and Report View wilt bewaren.

- Bekijk nu volledige back-up van database

Dit stelt u in staat een onmiddellijke back-up te maken.

- Back-uplijn van database

Hiermee kunt u de tijd en datum plannen van stapsgewijze back-ups van de weergave en/of volledige back-ups van de weergave-databases.

In dit gedeelte van de ACS 5.3 configuratiehandleiding is een goede beschrijving gegeven van de manier waarop het schoonmaken en het maken van back-ups van de AAA-logbestanden werken. In welke fasen moet de opslag plaatsvinden:

Het configureren van gegevens en het instellen van méér back-up

ACS Configuration Backup van CLI

De GUI zal waarschijnlijk de plaats zijn waar u een back-up maakt en plant. Maar als u back-upopdrachten van de CLI wilt uitvoeren, dit zijn de opdrachten die u kunt gebruiken.

Opmerking: de informatie in elke link voor informatie over de back-up van elke opdracht:

Gebruik de back-upopdracht om alleen back-up te maken van de ACS-configuratie:

acs backup backup-filename repository repository-name

Gebruik de back-upopdracht om back-up te maken van de ACS-configuratie en de ADE OS-gegevens:

backup backup-name repository repository-name

Gebruik de opdracht back-ups loggen om back-ups te maken van de systeemlogbestanden (in plaats van de weergave):

backup-logs backup-name repository repository-name

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems