Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Generate API Credentials in AMP console

SecureX-lintje in AMP-console inschakelen

Opnemen van de Advanced Malware Protection voor endpoints in SecureX

Verifiëren

Problemen oplossen

API-client heeft geen schrijftoegang [403]

Fout: Onbekende API-toets of client-ID [401]

Video-handleiding

Inleiding

Dit document beschrijft het proces dat vereist is om Cisco SecureX met Cisco Advanced Malware Protection (AMP) te integreren en te controleren voor endpoints.

Bijgedragen door Yeraldin Sanchez en Uriel Torres, bewerkt door Jorge Navarrete, Cisco TAC-engineers.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Advanced Malware Protection voor endpoints

- Basisnavigatie in de SecureX-console

- Optioneel virtualisatie van afbeeldingen

Gebruikte componenten

- Advanced Malware Protection voor endpoints versie 5.4.2008-04

- Advanced Malware Protection voor endpoints

- SecureX-console versie 1.5.4

- SecureX-beheeraccount

- Microsoft Edge versie 8.0.52.52

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) voor endpoints is een kernonderdeel van het beveiligingsplatform voor endpoints en wordt uitgevoerd als een preventieve en onderzoekstool dat detectie- en/of reactiefuncties voor Windows-, MacOS-, Linux-, Android- en iOS-apparaten ondersteunt, biedt de Advanced Malware Protection voor endpoints 5 tegels.

- Door AMP herkende compromissen: Een reeks parameters die compromissen samenvat die door AMP worden gedetecteerd

- Samenvatting van AMP-computers: Een reeks parameters die de status van AMP-computers samenvat

- AMP Summary: A set metriek die AMP-detectie en -respons samenvat

- AMP-wachtrijen: Een verzameling metriek die AMP Quarantines per keer samenvat

- MITER ATT&CK Tactics gedetecteerd door AMP: Een verzameling parameters die MITER ATT&CK-tactieken samenvat die door AMP zijn gedetecteerd

Configureren

Generate API Credentials in AMP console

In de AMP-console worden nieuwe API-referenties gemaakt.

- Meld u aan bij de AMP-console met Administrator-rechten

- navigeer in de AMP-console naar accounts > API-Credentials

- Klik op New API Credentials

- Naam van de toepassing

- Selecteer Lezen en schrijven

- Controleer Opdrachtlijn inschakelen en geef API toegang tot auditbestanden met bestandsindeling.

- Klik op Maken

- API-referenties worden gegenereerd

Opmerking: Deze informatie is alleen beschikbaar in dit venster, maar slaat uw aanmeldingsgegevens op in een reservekopiebestand.

SecureX-lintje in AMP-console inschakelen

SecureX is zowel een gecentraliseerde console als een gedistribueerde reeks functies die zichtbaarheid verenigen, automatisering mogelijk maken, de respons op incidenten versnellen en de jacht op bedreigingen verbeteren. Deze gedistribueerde functies worden aangeboden in de vorm van toepassingen (apps) en tools in SecureX Ribbon. SecureX Ribbon kan worden geactiveerd in de AMP-console.

- Inloggen op SecureX

- Op de AMP-console

- Navigeren naar accounts > Gebruikers > Klik op uw gebruiker

- Klik in het vakje Settings op SecureX Ribbon Authorized

- U wordt terugverwezen naar de SecureX Threat Response

- Klik op AMP autoriseren voor endpoints

- Het lintje bevindt zich in het onderste gedeelte van de pagina en blijft bestaan terwijl je tussen het dashboard en andere beveiligingsproducten in je omgeving beweegt

Opnemen van de Advanced Malware Protection voor endpoints in SecureX

Met de module Advanced Malware Protection voor endpoints kunt u meerdere bestanden met context van integraties tussen beveiligingsproducten onderzoeken en identificeren. Het verstrekt gedetailleerde informatie over beïnvloede endpoints en apparaten, waaronder IP adressen, OS, en AMP GUID.

- Op SecureX-console navigeren naar integraties > Klik op Add New Module

- Selecteer de Advanced Malware Protection voor endpoints en klik op Nieuwe module toevoegen

- Naam van de module

- Selecteer de Advanced Malware Protection Cloud

- De eerder verzamelde API-crediteuren worden ingevoerd onder client-ID van derden en API-toets

Verifiëren

Bevestig dat de informatie uit de AMP-console in het SecureX-dashboard wordt weergegeven.

- Op SecureX navigeren naar Dashboard

- Klik op Nieuw Dashboard en noem het op

- Selecteer de eerder gegenereerde AMP-module

- Selecteer de tegels. Voor deze geleider worden deze allemaal toegevoegd

- Klik op Opslaan

- Selecteer de Time-out en controleer of gegevens van AMP in SecureX worden weergegeven

Problemen oplossen

API-client heeft geen schrijftoegang [403]

Voor SecureX - AMP voor endpoints Integration is OCR-oplossing nodig voor endpoints en API's. Indien niet, wordt er een foutmelding weergegeven zoals in de afbeelding.

Fout: Onbekende API-toets of client-ID [401]

Als de API's niet geldig zijn als een onderzoek wordt uitgevoerd in SecureX Threat Response zoals in de afbeelding getoond.

Controleer of de API-referenties geldig zijn of bestaan in de AMP-console, als dat niet het geval is, probeer dan nieuwe.

Als u de bovenstaande informatie hebt bekeken, neemt u contact op met Support.

Video-handleiding