Doel

Het doel van dit document is om een site-to-site VPN op RV34x Series routers te maken.

Inleiding

Een Virtual Private Network (VPN) is een goede manier om externe medewerkers aan te sluiten op een beveiligd netwerk. Een VPN kan een externe host inschakelen om op te treden alsof ze was verbonden met het beveiligde onsite netwerk. In een site-to-site VPN sluit de lokale router op één locatie zich aan op een externe router door een VPN-tunnel. Deze tunnel kapselt gegevens veilig in door de industrie-standaard encryptie en authenticatietechnieken te gebruiken om gegevens te beveiligen die worden verzonden.

Configuratie van een site-to-site VPN houdt in dat het IPsec-profiel en de configuratie van de site-to-site VPN op de twee routers worden ingesteld. Het IPsec-profiel is al ingesteld om het makkelijk te maken om site-to-site VPN in te stellen, zelfs bij een derde partij (zoals AWS of AWS). Het IPsec-profiel bevat alle benodigde encryptie voor de tunnel. Site-to-site VPN is de configuratie zodat de router weet met welke andere site u verbinding wilt maken. Als u ervoor kiest het vooraf ingestelde IPsec-profiel niet te gebruiken, hebt u de optie om een ander profiel te maken.

Wanneer u site-to-site VPN configureren kan LAN (Local Area Network) subnetten aan beide zijden van de tunnel niet op hetzelfde netwerk zijn. Bijvoorbeeld, als het LAN van de Site A LAN 192.168.1.x/24 Subnet gebruikt, kan Site B niet het zelfde net gebruiken. Site B moet een ander net gebruiken, zoals 192.168.2.x/24.

Om een tunnel goed te configureren voert u corresponderende instellingen in (lokale en afstandsbediening) bij het configureren van de twee routers. Stel dat deze router als router A. wordt geïdentificeerd Voer de instellingen ervan in de sectie Setup Local Group in terwijl u de instellingen voor de andere router (router B) in het gedeelte Remote Group Setup invoert. Wanneer u de andere router (router B) vormt, voer dan de instellingen in de sectie Local Group Setup in en voer de instellingen Router A in de instelling Remote Group in.

Hieronder is een tabel van de configuratie voor zowel router A als router B. die vet gemarkeerd is, zijn parameters die het omgekeerde van de tegenoverliggende router zijn. Alle andere parameters zijn hetzelfde ingesteld. In dit document zullen we de lokale router, router A. configureren.

Veld

Lokale router (router A)

WAN IP-adres: 140.x.x

Private IP-adres (lokaal): 192.168.2.0/24

Remote-router (router B)

WAN IP-adres: 145.x.x

Private IP-adres (lokaal): 10.1.1.0/24

Naam van verbinding

VPNest

VPNestRemote

IPsec-profiel

TestProfile

TestProfile

Interface

WAN1

WAN1

Remote-endpoint

Statische IP

Statische IP

Remote Endpoint IP-adres

145.x.x

140.x.x

Vooraf gedeelde sleutel

CiscoTest123!

CiscoTest123!

Type lokale identificator

Lokale WAN IP

Lokale WAN IP

Lokale identificator

140.x.x

145.x.x

Lokaal IP-type

Subnet

Subnet

Lokaal IP-adres

192.168.2.0

10.1.1.0

Lokale subnetmasker

255.255.255.0

255.255.255.0

Type afstandsidentificatie

Remote WAN IP

Remote WAN IP

Afstandsidentificatie

145.x.x

140.x.x

Remote IP-type

Subnet

Subnet

Remote IP-adres

10.1.1.0

192.168.2.0

Remote-subnetmasker

255.255.255.0

255.255.255.0

Toepasselijke apparaten

・ RV34x

Softwareversie

·1.0.02.16

De site-to-site VPN-verbinding configureren

Stap 1. Meld u aan bij de webconfiguratie van uw router.

Stap 2. Navigeer naar VPN > Site-to-Site.

Stap 3. Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe Site-to-Site VPN-verbinding toe te voegen.

Stap 4. Controleer de configuratie inschakelen. Dit is standaard ingeschakeld.

Stap 5. Voer een verbindingsnaam in voor de VPN-tunnel. Deze beschrijving is bedoeld voor referentiedoeleinden en hoeft niet overeen te komen met de naam die aan het andere uiteinde van de tunnel wordt gebruikt.

In dit voorbeeld gaan we VPNTest in als onze verbindingsnaam.

Stap 6. Selecteer het IPsec-profiel dat u voor VPN wilt gebruiken. IPsec-profiel is de centrale configuratie in IPsec die de algoritmen definieert zoals encryptie, verificatie en Diffie-Hellman (DH) voor fase I en fase II onderhandeling.

Klik op de link om te leren hoe u IPsec-profiel wilt configureren met IKEv2: IPsec-profiel configureren met IKEv2 op de RV34x.

Opmerking: De optie om een 3e partij (Amazon Web Services of Microsoft Messenger) te gebruiken voor IPsec-profiel is beschikbaar. Dit IPsec-profiel is al geconfigureerd met alle benodigde selecties die geconfigureerd moeten worden voor Amazon Web Services of Microsoft arerk zodat u het niet hoeft te configureren. Als u probeert om site-to-site VPN tussen AWS of Kouk aan uw website te configureren, dan moet u de informatie gebruiken die AWS of Kuurarm u aan hun kant geeft en het vooraf ingestelde IPsec-profiel gebruiken bij het configureren van site-to-site VPN aan deze kant.

Dit voorbeeld, we zullen TestProfile selecteren als ons IPsec-profiel.

Stap 7. Selecteer in het veld Interface de interface die voor de tunnel wordt gebruikt. In dit voorbeeld zullen we WAN1 gebruiken als onze interface.

Stap 8. Selecteer ofwel Statische IP, Full Qualified Domain Name (FQDN) of Dynamic IP voor Remote Endpoint. Voer in het IP-adres of FQDN van het externe eindpunt in op basis van uw selectie.

We hebben Statische IP geselecteerd en in ons IP-adres van het externe eindpunt ingevoerd.

IKE-verificatiemethode configureren

Stap 1. Selecteer een voorgedeelde sleutel of een certificaat.

Vooraf gedeelde sleutel: IKE-peers authenticeren elkaar door gegevens te berekenen en te verzenden die de vooraf gedeelde sleutel bevatten. Beide peers moeten dezelfde geheime sleutel delen. Als het ontvangende peer in staat is om het zelfde hash onafhankelijk te creëren met gebruik van zijn pre-gedeelde sleutel, authenticeert het de andere peer. Vooraf gedeelde toetsen schalen niet goed omdat elke IPsec-peer moet worden geconfigureerd met de voorgedeelde toets van elke andere peer waarmee deze een sessie vastlegt.

Certificaat: Het digitale certificaat is een pakket dat informatie bevat zoals de identiteit van de certificaathouder, waaronder een naam of IP-adres, het serienummer van het certificaat, de vervaldatum van het certificaat en een kopie van de openbare sleutel van de certificaathouder. De standaard digitale certificaatindeling is gedefinieerd in de X.509-specificatie. X.509 versie 3 definieert de gegevensstructuur voor certificaten. Als u Certificaat hebt geselecteerd, moet u ervoor zorgen dat uw ondertekende certificaat in Beheer > Certificaat wordt geïmporteerd. Selecteer het certificaat in de vervolgkeuzelijst voor zowel de lokale als de afstandsbediening.

Voor deze demonstratie selecteren we een vooraf gedeelde sleutel als onze IKE-authenticatiemethode.

Stap 2. Voer in het veld Voorgedeelde sleutel in een vooraf gedeelde toets.

Opmerking: Zorg ervoor dat de externe router dezelfde pre-gedeelde sleutel gebruikt.

Stap 3. De Vooraf gedeelde toetsuitbreidingsmeter toont de kracht van de voorgedeelde toets door middel van gekleurde staven. Controleer Schakel in om de minimale pre-gedeelde sleutelcomplexiteit mogelijk te maken. De vooraf gedeelde complexiteit wordt standaard gecontroleerd. Als u de voorgedeelde toets wilt weergeven, controleert u het selectieteken Inschakelen.

Local Group Setup

Stap 1. Selecteer Lokale WAN-IP, IP-adres, Lokale FQDN, of Lokale gebruiker FQDN in de vervolgkeuzelijst. Voer de identificatienaam of het IP-adres in op basis van uw selectie. Als u Lokale WAN-IP hebt geselecteerd, zal het WAN IP-adres van uw router automatisch worden ingevoerd.

Stap 2. Voor het lokale IP-type selecteert u Subnet, Single, Any, IP-groep of GRE-interface in de vervolgkeuzelijst.

In dit voorbeeld werd Subnet gekozen.

Stap 3. Voer het IP-adres in van het apparaat dat deze tunnel kan gebruiken. Voer dan het subnetmasker in.

Voor deze demonstratie gaan we 192.168.2.0 in als ons lokale IP-adres en 255.255.255.0 voor het subnetmasker.

Instellen afstandsgroep

Stap 1. Selecteer Remote WAN IP, Remote FQDN, of Remote User FQDN in de vervolgkeuzelijst. Voer de identificatienaam of het IP-adres in op basis van uw selectie.

We hebben Remote WAN IP geselecteerd als ons Remote Identifier-type en zijn in het IP-adres van de externe router ingevoerd.

Stap 2. Selecteer Subnet, Enkelvoudig, Any, IP-groep in de vervolgkeuzelijst Afgelegen IP-type.

In dit voorbeeld selecteren we Subnet.

Opmerking: Als u IP Group als uw externe IP-type hebt geselecteerd, verschijnt een pop-upvenster om een nieuwe IP-groep te maken.

Stap 3. Voer het IP-adres en het subnetmasker in van het apparaat dat deze tunnel kan gebruiken.

We zijn 10.1.1.0 ingevoerd voor het lokale IP-adres op afstand dat deze tunnel en het subnetmasker van 255.255.255.0 kan gebruiken.

Stap 4. Klik op Toepassen om een nieuwe Site-to-Site VPN-verbinding te maken.

Alle configuraties die u op de router hebt ingevoerd, zijn in het bestand Configuration uitvoeren dat vluchtig is en niet tussen de herstart blijft behouden.

Stap 5. Klik boven op de pagina op de knop Opslaan om in het Configuratiebeheer te navigeren om de actieve configuratie in de opstartconfiguratie op te slaan. Dit is om de configuratie na een herstart te behouden.

Stap 6. Controleer in het Configuratiebeheer of de bron de configuratie uitvoert en de bestemming de opstartconfiguratie is. Druk vervolgens op Toepassen om de actieve configuratie op te slaan. Het opstartconfiguratiesbestand behoudt nu alle configuraties na een herstart.

Conclusie

U zou nu met succes een nieuwe verbinding van Site-to-Site VPN voor uw lokale router moeten toevoegen. U zou uw afstandsrouter (router B) moeten configureren met behulp van de omgekeerde informatie.