Doel

Een Local Area Network (LAN) is een fysiek verbonden netwerk dat beperkt is tot een gebied zoals een startpunt of een klein bedrijf. Met de pagina Connected Devices kunt de beheerder de stroom in het netwerk controleren en actie ondernemen in het geval van een storing. Dit document beschrijft hoe u een lijst met alle beschikbare LAN-hosts op RV110W kunt weergeven.

Toepassbaar apparaat

・ RV110W

Softwareversie

•1.2.0.9

Beschikbare LAN-hosts bekijken

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Status > Connected Devices. De pagina Verbonden apparaten wordt geopend:

Stap 2. Kies het type interface dat u wilt bekijken in de vervolgkeuzelijst Interfacetype filter. Er zijn vier mogelijke typen interfaces:

・ Alle — Hiermee worden alle typen host weergegeven die met het LAN zijn verbonden.

・ Draadloos — Hiermee worden de hosts weergegeven die met het LAN zijn verbonden via draadloze verbindingen.

・ Lijn: hiermee worden de hosts weergegeven die via een bedrading op het LAN zijn aangesloten.

・ WDS — Hiermee worden de hosts weergegeven die met het LAN zijn verbonden via een draadloos distributiesysteem (WDS).

De IPv4 ARP-tabel geeft de volgende informatie over de host weer:

・ Naam — Hiermee geeft u de naam van de host in het LAN weer.

・ IP-adres - Hiermee geeft u het IP-adres weer dat aan de host is toegewezen.

・ MAC-adres - Hiermee geeft u het MAC-adres van de host weer.

・ Type - Hiermee geeft u aan welk type verbinding de host heeft. Er zijn twee mogelijke typen.

- Statisch — Het IP-adres van de host werd statistisch aan de host toegewezen.

- Dynamisch — Het IP-adres van de host werd toegewezen via DHCP.

・ Statische DHCP — Hiermee wordt weergegeven als de IP van het apparaat is toegewezen via Statische DHCP. Een apparaat met een statisch IP-adres behoudt hetzelfde IP-adres.

・ Interfacetype — Toont welk type interface de host gebruikt (draadloos, bekabeld of WDS).