Doel

Tijdinstellingen stellen de huidige datum en tijd voor het apparaat in. Accurate tijd op het apparaat is belangrijk voor de beheerder omdat het helpt te controleren op welk tijdstip er in het systeem een storing plaatsvindt of op welk tijdstip bepaalde regels moeten worden toegepast. Dit artikel legt uit hoe u tijdinstellingen kunt configureren op RV315W VPN-router.

Toepassbaar apparaat

・ RV315W

Softwareversie

•1.01.03

Tijdinstelling

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Systeembeheer > Tijdinstellingen. De pagina Systeemtijd wordt geopend:

De huidige tijd wordt in het veld Huidige tijd voor het systeem weergegeven. Dit is het formaat (jaar - maand - dag) (uur: Minuut). Er zijn twee manieren om de tijd in het systeem in te stellen:

・ Dynamisch — Dit stelt de systeemtijd in wanneer het apparaat gesynchroniseerd is met een NTP-server (Network Time Protocol).

・ Handmatig — De beheerder stelt de tijd handmatig in op het apparaat.

dynamisch

Een Network Time Protocol (NTP) Server is een server die toegang heeft tot een automatische klok die nauwkeurige tijd biedt voor apparaten op het netwerk. NTP-servers helpen de tijd door een netwerk te synchroniseren zodat de geplande functies op meerdere apparaten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

Stap 1. Klik op de knop Dynamisch om de tijdinstellingen dynamisch te configureren.

Stap 2. Voer in het veld NTP Server 1 de domeinnaam in van de NTP-server waarvan de RV315W de tijd ontvangt.

Stap 3. (Optioneel) Om een extra NTP-server te configureren voert u de domeinnaam van een andere NTP-server in het veld NTP-server 2 in.

Stap 4. Klik op Opslaan om de tijdinstellingen op te slaan.

handmatig

Stap 1. Klik het keuzerondje handmatig aan om de tijdinstellingen handmatig te configureren.

Stap 2. Kies het jaar uit de vervolgkeuzelijst Jaar.

Stap 3. Kies de maand uit de vervolgkeuzelijst maand.

Stap 4. Kies de dag uit de vervolgkeuzelijst Dag.

Stap 5. Kies het uur in de vervolgkeuzelijst Uur.

Stap 6. Kies de minuut in de vervolgkeuzelijst Minuut.

Stap 7. Klik op Opslaan om de tijdinstellingen op te slaan.