Doel

De fabrieksstandaardinstellingen wissen alle configuratie-instellingen die door de gebruiker zijn gewijzigd en herstellen het apparaat naar zijn oorspronkelijke instellingen. Dit kan handig zijn als u het wachtwoord voor een apparaat verliest en de toegang wilt herstellen. Door het apparaat opnieuw op te starten, wordt een opgeslagen configuratie gebruikt.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u kunt terugstellen naar de fabrieksinstellingen en hoe u de RV130 en RV130W opnieuw kunt opstarten.

Toepasselijke apparaten

•RV130

RV130W

Softwareversie

· v1.0.1.3

Standaard fabrieksinstellingen herstellen

De router kan worden teruggesteld naar de fabrieksstandaardinstellingen door middel van het web configuratie hulpprogramma of de reset knop op de achterkant van de router.

Opnieuw instellen met het gebruik van het hulpprogramma Web Configuration

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Fabrieksinstellingen herstellen. De pagina Fabrieksinstellingen herstellen wordt geopend:

Stap 2. Klik op de knop Default om het apparaat te resetten. Hierdoor worden alle huidige configuraties gewist.

Stap 3. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Klik op Ja om verder te gaan.

Stap 4. Nadat de herstart is voltooid, logt u in met de standaardreferenties. De standaardgebruikersnaam is cisco en het standaardwachtwoord is cisco.

Hardware opnieuw instellen

Stap 1. Druk gedurende ongeveer 15 seconden op de Reset-toets, die zich aan de achterkant van het apparaat bevindt en gebruik een pin, of totdat het stopcontact aan de voorkant van het apparaat begint te knipperen.

De router herlaadt en wordt ingesteld op de standaardinstellingen voor de configuratie.

Stap 2. Login met de standaardreferenties. De standaardgebruikersnaam is cisco en het standaardwachtwoord is cisco.

Het apparaat opnieuw opstarten

De router kan worden teruggesteld naar de fabrieksstandaardinstellingen via het hulpprogramma voor webconfiguratie of de aan/uit-knop aan de achterkant van de router.

Reboot met het gebruik van het Hulpprogramma van de Configuratie van het Web

Stap 1. Log in op het web configuratie hulpprogramma en kies Beheer > Reboot. De pagina Reboot opent:

Stap 2. Klik op de knop Reboot om het apparaat opnieuw op te starten.

Stap 3. Nadat de herstart is voltooid, logt u in met de opgeslagen beheerreferenties.

Herstart van hardware

Stap 1. Druk op de Aan/Uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Wanneer er 15 seconden zijn verstreken, drukt u nogmaals op de Aan/Uit-knop om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Stap 2. Nadat de herstart is voltooid, logt u in met de opgeslagen beheerreferenties.