Doel

Statistieken voor poortverkeer stellen een beheerder in staat de status van de interfaces en het verkeer dat er doorheen komt te bekijken. Deze statistieken helpen de netwerkbeheerder in het oplossen van problemen de apparaten die aan de router worden aangesloten. Een beheerder kan deze statistieken ook gebruiken om te bepalen hoeveel gegevens en macht per poort moeten worden toegewezen.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u het havenverkeer op de router RV130 en RV130W kunt bekijken.

Toepasselijke apparaten

- RV130

- RV130W

Softwareversie

- 1.0.3.22

Bekijk de statistieken over poortverkeer

Poortverkeer bekijken

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de router en kies Status > Poortstatistieken.

Stap 2. Kies in het vervolgkeuzemenu Vernieuwingssnelheid een interval waarmee de router de pagina Poortstatistieken ververst. De opties zijn:

- Geen vernieuwing — de pagina wordt niet vernieuwd.

- 15 seconden — De pagina wordt elke 15 seconden vernieuwd.

- 30 seconden —De pagina wordt elke 30 seconden vernieuwd.

- 60 seconden — De pagina wordt elke 60 seconden vernieuwd.

Opmerking: In dit voorbeeld is Geen verversing geselecteerd.

Stap 3. Controleer het aanvinkvakje Show Simplified Statistical Data om de statistieken en numerieke gegevens in afgeronde vorm weer te geven. De standaardeenheid van de meting is bytes.

Bekijk de onderstaande tabel met poortstatistieken. De inhoud van de tabel is als volgt:

- Interface — gedefinieerde naam en nummer van de interface.

- Packet - het aantal pakketten dat op het netwerk wordt verzonden en ontvangen.

- Byte — Het volume van de op het netwerk verzonden en ontvangen bytes.

- Fout — Het volume van de op het netwerk verzonden en ontvangen fouten.

- Dropped — Het volume van gedropte pakketten die op het netwerk worden verzonden en ontvangen.

- Multicast — Het volume van multicast pakketten die op het netwerk worden verzonden en ontvangen.

- Botsingen — Het volume van botsingen op het netwerk.

Stap 4. (Optioneel) Klik op de knop Tellen wissen om alle waarden op nul te zetten.

Stap 5. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.

U hebt nu waarschijnlijk de poortstatistieken op de RV130 en RV130W router bekeken.