Doel

Tagels worden gebruikt om apparaten in het Smart Network Application (SNA)-systeem te herkennen aan de hand van eigenschappen of door de gebruiker gedefinieerde namen. Tags worden gebruikt om snel meerdere elementen te selecteren door naar een specifieke tag te zoeken. Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar alle telefoonapparaten in het netwerk, zolang deze apparaten correct getagd zijn, zullen ze allemaal verschijnen wanneer u Telefoon in de zoekbalk ingaat.

Er zijn twee soorten tags in SNA:

- Ingebouwde tags — Dit zijn automatisch tags van toepassing op apparaten gebaseerd op informatie die door elke detectieprotocollen wordt verzameld.

- Door de gebruiker gedefinieerde tags — Dit zijn tags die handmatig worden toegevoegd en gedefinieerd.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u een door de gebruiker gedefinieerde tag voor meerdere apparaten tegelijkertijd in de SNA kunt maken en toevoegen.

Toepasselijke apparaten

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Opmerking: Apparaten van de Sx250 Series kunnen SNA informatie verstrekken wanneer zij met het netwerk worden verbonden, maar SNA kan niet van deze apparaten worden gelanceerd.

Softwareversie

- 2.2.5.68

Een door gebruiker gedefinieerde tag beheren

Een door gebruiker gedefinieerde tag maken

Stap 1. Start de SNA-sessie. Klik hier voor instructies.

Stap 2. Klik op een willekeurig apparaat in de Topologie-kaart.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt op een schakelaar gedrukt.

Stap 3. Klik op het rechterpaneel onder TAGS op het veld Tabelnaam toevoegen en voer een naam voor de nieuwe tag in.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt LabDevices gebruikt.

Stap 4. Klik op ADD+.

De nieuwe tag wordt nu aangemaakt.

Stap 5. Klik op Wijzigingen opslaan in het bovenste gedeelte van de pagina om de instellingen op te slaan.

Een tag aan meerdere apparaten toevoegen

Stap 1. Start de SNA-sessie.

Stap 2. Houd de Control-toets op uw toetsenbord ingedrukt en klik op meerdere apparaten waarop u een tag in de Topologie-kaart wilt toevoegen.

Opmerking: In dit voorbeeld worden alle drie de schakelaars gekozen.

Stap 3. Controleer in het rechter bovenpaneel of het aantal geselecteerde apparaten juist is.

Stap 4. Klik onder TAGS op het veld Tabelnaam toevoegen en kies de tag die u wilt toevoegen aan de apparaten die u in Stap 2 hebt geselecteerd.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de tag LabDevices gekozen.

De extra tag op uw apparaten wordt nu weergegeven.

Wanneer u apparaten onder dit specifieke label zoekt, worden uw apparaten in de lijst met resultaten opgenomen.

Stap 5. (Optioneel) Om een tag te verwijderen, dient u de muis te draaien over de tag die u wilt verwijderen en op de X naast de naam van de tag te klikken.

U zou nu met succes een door gebruiker gedefinieerde tag voor meerdere apparaten in de SNA moeten hebben gemaakt en toegevoegd.