Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

12 juni 2017

Betrokken product

Model

Firmware versie

Vast

SG350XG router

2.2.0.x

2.2.0.6

Beschrijving van probleem

In zeldzame gevallen is het voltage display voor poorten die zijn aangesloten op een aangedreven apparaat (PD) lager dan de spanning die de stroombronapparatuur (PSE) aan de PD levert.

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar de firmware versie 2.2.0.6. Klik hier voor instructies.