Datum geïdentificeerd

19 januari 2016

Datum opgelost

14 juni 2016

Betrokken product

Model

Firmware versie

Vast

SG350XG router

2,0,x

2.2.0.63

Beschrijving van probleem

De Port Virtual Local Area Network-ID (PVID) is op een interface ingeschakeld wanneer het lidmaatschapstype is ingesteld op Verboden via het webgebaseerde hulpprogramma van de switch. De interfacefunctionaliteit wordt niet beïnvloed en de poort blokkeert nog steeds verkeer voor relevant Virtual Local Area Network (VLAN).

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar de firmware versie 2.2.0.63. Klik hier voor instructies.