Inhoud

- Statische nummering of handmatige toewijzing van eenheden

- Eerste instelling

- Toewijzing van eenheid-id wijzigen

Doel

Na het instellen van een stacktopologie wordt elke eenheid in een stapel handmatig of automatisch een unieke ID toegewezen. Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de eenheden-IDs van de stapel voor de switches SG350XG of SG550XG serie handmatig kunt instellen. Bekijk onderstaande video voor een volledige demonstratie van statische nummering:

Raadpleeg voor informatie over automatische ID-toewijzing het artikel Auto-Numbering.

Als u niet bekend bent met termen in dit document, raadpleegt u Cisco Business: Lijst van termen van nieuwe termen.

Bezig met laden....

Toepasselijke apparaten

- SG350XG router

- SG550XG router

Softwareversie

- v2.1.0.46

Statische nummering of handmatige toewijzing van eenheden

Met statische nummering kunt u de eenheid-ID van elk apparaat handmatig definiëren, zodat u de eerste primaire, back-up en ledeneenheden kunt bepalen.

eerste opzet

Voor deze demonstratie zullen we vier SG550XG-Switches verbinden in een kettingtopologie. Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van een kettingtopologie de Ring- en kettingtechnologieën.

Stap 1. Zodra u uw apparaten in een kettingtopologie fysiek hebt aangesloten, logt u in het web configuratie hulpprogramma voor elke switch en navigeer naar Beheer > Stack Management om de stapelpoorten correct te configureren.

Stap 2. In de vervolgkeuzelijst Eenheids-ID Na resetten opnieuw instellen, kiest u een integer van 1 tot 8 om voor elke switch een unit-ID toe te wijzen.

Opmerking: U moet een eenheid-ID van 1 aan een van de switches toewijzen om een stapel primair voor een functionele stapel aan te wijzen.

Stap 3. Klik op Toepassen en herstart om wijzigingen voor elke switch op te slaan. In een bevestigingsvenster wordt gevraagd of u wilt doorgaan. Klik op OK en het apparaat wordt opnieuw opgestart.

Opmerking: Nadat wijzigingen zijn toegepast en elk apparaat opnieuw wordt ingesteld, kunt u de succesvolle ID-toewijzing observeren door het LED-indicatielampje Stack-ID op elke switch te bekijken. Als u een ID van meer dan 4 hebt toegewezen, zullen meerdere LED-indicatielampjes branden en hun som zal de eenheid-ID van de switch aanduiden.

Toewijzing van eenheid-id wijzigen

Stap 1. Nadat alle switches klaar zijn met het herstarten en een stapel worden, logt u in het web configuratie hulpprogramma van de stackbeheerster en navigeer naar Beheer > Stack Management.

De sectie van de Stack Topologie van de Bekijking toont uw huidige topologie van de stapel en zijn statische nummeringsconfiguratie. U kunt elke individuele switch selecteren en de eenheid-ID bewerken.

Stap 2 (optioneel). Selecteer de switch die u wilt wijzigen. In de Eenheid ID Na het opnieuw instellen van de vervolgkeuzelijst Reset, kies een nieuw geheel om toe te wijzen als de eenheid-ID voor de switch.

Opmerking: Voor het wijzigen van de eenheid-ID van één switch moet u de eenheid-ID van een andere switch in de stapel wijzigen om dubbele nummering te voorkomen.

Stap 3 (optioneel). Klik op Toepassen en opnieuw opstarten om alle wijzigingen op te slaan die u in de configuratie van de statische nummering hebt aangebracht. De bijgewerkte nummering en stapelconfiguratie worden weergegeven in de pagina Stack Management nadat de apparaten opnieuw zijn ingesteld.

Conclusie

Statische nummering geeft u controle in het configureren van uw stapel door u in staat te stellen de eenheid-ID's voor elke switch te kiezen. Dientengevolge kunt u de stapeltopologie gemakkelijk wijzigen en aanwijzen welke eenheden de primaire, back-up en slaven van de stapel zijn. Nadat u uw stapel fysiek hebt ingesteld, kunt u de stackbeheerpagina van elke eenheid benaderen en het unieke ID-nummer van de eenheid toewijzen.