Datum geïdentificeerd

31 mei 2016

Datum opgelost

5 juni 2017

Producten getroffen

Model

Firmware versie

Vast

SX550X, SX350x, SX250

2.1.0.63

2.3.0.130

Beschrijving van probleem

Wanneer de PoE-poort van SX550X, Sx350X of Sx250 switch is aangesloten op de PoE-poort van 3750 Catalyst switch, zal de eerstgenoemde de laatste via PoE van stroom voorzien.

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar versie 2.3.0.130. Klik hier voor instructies.