Doel

Het is belangrijk de fysische circuits van de switch op een optimale temperatuur te houden. Daarom worden de ventilatoren gebruikt om de processor van de switch te koelen.

In het artikel wordt uitgelegd hoe u de status van de fans van de 200 en 300 Series beheerde Switches kunt controleren.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

•1.3.0.62

Ventilatorstatus

Stap 1. Log in op het web configuratie hulpprogramma en kies Status en Statistieken > Gezondheid. De Health pagina opent:

In het veld Ventilatorstatus wordt de huidige toestand van de ventilatoren weergegeven.

· OK — De ventilator werkt optimaal.

· Defect — Er is een probleem met de ventilator.