Doel

Telnet is standaard uitgeschakeld. Het moet zijn ingeschakeld door het web-Based switch configuratie hulpprogramma of de console-interface en een seriële kabelverbinding te gebruiken. Het doel van dit document is gebruikers in staat te stellen verbinding te maken met behulp van telnet.

Toepasselijke apparaten

- SF300-08

- SF302-08

- SF302-08MP

- SF302-08P switch

- SF300-24

- SF300-24P switch

- SF300-48

- SF300-48P switch

- SG 300-10

- SG300-10MP router

- SG300-10P switch

- SG 300-20

- SG 300-28

- SG300-28P switch

- SG 300-52

Verbinding maken met telnet (Windows)

1. Selecteer Start >Start.

2. Voer CMD in het veld Openen in en druk op ENTER.

3. Type telnet, een ruimte en het IP-adres van de switch. Bijvoorbeeld: c:>telnet 192.168.1.114

4. Druk op ENTER. De knoppen worden weergegeven. Druk op CTRL-R om de CLI-aanmelding van het menu te verfrissen of om vanaf een ander venster naar de CLI-aanmelding te springen.

5. Voer cisco in (standaard) als de gebruikersnaam.

6. Voer het wachtwoord in cisco (standaard).

7. Druk op ENTER.