Doel

De DNS-server (Domain Name System) vertaalt een domeinnaam in een IP-adres. Dit IP-adres voor een bepaalde domeinnaam kan van het DNS-cache worden opgehaald als het lokaal beschikbaar is of als het op een hoger niveau beschikbaar is in verschillende domeinservers om deze informatie op te halen. Dit artikel legt uit hoe u DNS-servers op de SX500 Series stapelbare switch kunt toevoegen.

Toepasselijke apparaten

・ SX500 Series Stackable-switches

Softwareversie

・ v1.2.7.76

Configuratie van DNS-server

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie om IP-configuratie > Domain Name System > DNS-servers te kiezen. De pagina DNS-server wordt geopend:

DNS-server inschakelen

Stap 1. Controleer in het veld DNS op het inschakelen om de DNS-functie van de switch in te schakelen.

Stap 2. In het veld Naam standaard domein in het gebied Standaardparameters voert u de domeinnaam in die u als FQDN-naam (Full Qualified Domain Name, FQDN) wilt configureren. De schakelaar voegt deze domeinnaam aan niet volledig gekwalificeerde domeinnamen toe om hen FQDNs te maken.

Opmerking: De switch identificeert het standaard type server met domeinnamen in het veld Type.

・ DHCP — De standaardnaam wordt dynamisch gegeven door de DHCP-server.

・ Statisch - De standaardnaam is door de gebruiker gedefinieerd.

・ Niet-standaard domeinnaam.

Stap 3. Klik op Toepassen om de DNS-instellingen op te slaan.

Voeg DNS-server toe

Stap 1. In de DNS-servertabel klikt u op Add onder in de tabel om DNS-servers toe te voegen, zodat de switch het IP-adres van domeinnamen kan vragen.

Stap 2. Klik in het veld IP-versie op de radioknop versie 4 of op de radioknop versie 6 op basis van het type server-IP-adres (IPv4 of IPv6).

Opmerking: U hebt mogelijk niet de optie voor versie 6 als de IPv6-interface niet is ingeschakeld.

Stap 3. Als IPv6 in Stap 2 is geselecteerd, klikt u op een van de knoppen van het IPv6-adres.

・ Link Local — Het IPv6-adres identificeert hosts op één netwerklink. Een lokaal adres van de link is niet routeerbaar en kan alleen voor communicatie op het lokale netwerk worden gebruikt.

・ Wereldwijd — Het IPv6-adres is een wereldwijd Unicast IPv6-type dat zichtbaar en bereikbaar is via andere netwerken.

Stap 4. Als voor het IPv6-adrestype de lokale interface voor link is geselecteerd, kiest u de interface waar deze wordt ontvangen uit de vervolgkeuzelijst Local Interface voor link. U kunt prefixes van alle beschikbare interfaces in de lijst zien. Het standaardprefix is FE80, dat een niet routeerbare lokale interface is.

Stap 5. Voer in het veld IP-adres van de DNS-server het IP-adres van de DNS-server in.

Opmerking: Dit IP-adres kan een IPv4-adres of een IPv6-adres zijn, maar moet overeenkomen met de IP-versie die in Stap 2 is geselecteerd. In dit voorbeeld wordt IPv6-adres weergegeven, zodat deze stap moet voldoen aan de vorige 3 stappen. Als de DNS-server bijvoorbeeld extern is, kiest u Global in Stap 3 en voert u een wereldwijd IPv6-adres in.

Stap 6. (Optioneel) Om van deze DNS-server de standaardserver te maken voor IP-adresvraag, controleert u actief in het veld DNS-serverstaat.

Opmerking: De DNS-serverstatus kan actief of inactief zijn. Er kan slechts één actieve server zijn. De rest van de servers heeft een hoge prioriteit. Alleen als de actieve server faalt, gaat de switch naar de andere DNS-servers die in de DNS-servertabel zijn geconfigureerd.

Stap 7. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

DNS-server bewerken

Opmerking: U kunt alleen inactieve servers activeren. De actieve server kan niet worden gedeactiveerd, maar kan worden verwijderd.

Stap 1. Controleer de DNS-server die u wilt activeren en klik op Bewerken. Er verschijnt een nieuw venster.

Stap 2. (Optioneel) Kies het IP-adres van de gewenste server in het veld IP-adres van de DNS-server. U kunt mogelijk alleen de IP-adressen kiezen uit de lijst met beschikbare DNS-servers die u in de DNS-servertabel hebt toegevoegd.

Stap 3. Controleer actief en klik op Toepassen om de wijzigingen in het veld Server-staat in te sturen. U kunt niet meer dan één actieve DNS-server hebben. Als u een andere server actief maakt, wordt de bestaande actieve server automatisch inactief gemaakt.

DNS-server verwijderen

Stap 1. Controleer de DNS-server die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen om deze uit de DNS-servertabel te verwijderen. Als u ervoor kiest een actieve server te verwijderen, wordt de volgende prioriteitsserver actief gemaakt.