Doel

De pagina Bandbreedte staat netwerkmanagers toe om de grens van de Ingang en de Groeisnelheid te bepalen. Deze waarden bepalen hoeveel verkeer het systeem kan verzenden en ontvangen. De ingangssnelheidsgrens is het aantal bits per seconde die van de ingangsinterface kan worden ontvangen. Overmatige bandbreedte boven deze limiet wordt afgedankt. Ingoor verkeer is verkeer dat van buiten het netwerk afkomstig is en in het netwerk stroomt. Afdrukverkeer is netwerkverkeer dat afkomstig is van het netwerk en vanuit het netwerk stroomt.

Dit artikel legt uit hoe u bandbreedtebeperkingen per interface op de SX500 Series Stackable Switches kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ SX500 Series Stackable-switches

Softwareversie

・ v1.2.7.76

Bandbreedtesconfiguratie voor interfaces

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Quality of Service > General > Bandwidth. De pagina Bandbreedte wordt geopend:

Stap 2. Kies het interfacetype in de vervolgkeuzelijst Interfacetype in het veld Filter en klik op Ga.

Stap 3. Klik op de radioknop naast de gewenste interface en klik op Bewerken. Het venster Bewerken wordt geopend

Stap 4. (Optioneel) Klik op een radioknop voor de eenheid/sleuf en poort of LAG en kies de interface in de vervolgkeuzelijsten.

Stap 5. (optioneel) Controleer het aankruisvakje voor een invoerlimiet. Dit is het om het inkomende (inkomende) verkeer op de bepaalde haven te beperken.

Opmerking: Als u geen Ingress Rate Limit wilt configureren, slaat u over naar Stap 7.

Stap 6. Voer de maximale hoeveelheid bandbreedte in die op de interface is toegestaan in het veld Ingrress Rate Limit. Dit is de maximale bandbreedte van toegangsverkeer voor een specifieke poort.

Opmerking: de velden Ingraving Rate Limit worden niet weergegeven wanneer het interfacetype LAG is.

Stap 7. (Optioneel) Om bovenmatige vormgeving op de interface mogelijk te maken, schakelt u het vakje Gress Shaping Rate in. Grijsvormend is handig voor het geval een bestemming een vlotte gegevensstroom verwacht in plaats van een onregelmatige gegevensuitbarsting.

Opmerking: Als u geen uitgaande snelheidsbeperking wilt configureren, slaat u de overstap naar Stap 10 over.

Stap 8. Voer de maximale bandbreedte in die voor de spanningsinterface is toegestaan in het veld Committed Information Rate (CIR). Dit is de toegestane bandbreedte die de Internet Service Provider (ISP) biedt.

Stap 9. Voer de maximale barstgrootte van gegevens in die door de spanning-interface (in bytes van gegevens) zijn toegestaan in het veld Opgemaakte barstgrootte.

Opmerking: Dit bedrag kan zelfs worden verzonden als het de toegestane limiet overschrijdt. Dit is het toegestane percentage dat het CIR kan overschrijden.

Stap 10. Klik op Toepassen. De configuratie van de bandbreedte wordt toegepast.

Stap 1. (Optioneel) Klik op de radioknop naast de gewenste interface/poort en klik op Instellingen kopiëren. Het venster Instellingen kopiëren verschijnt.

Stap 12. (Optioneel) Voer de interface(s) in waarop de configuratie moet worden gekopieerd in het daarvoor bestemde veld.

Stap 13. Klik op Toepassen om de instellingen toe te passen.