Doel

Link Aggregation Group (LAG) vermenigvuldigt de bandbreedte, vergroot de poortflexibiliteit en biedt koppelingsredundantie tussen twee apparaten. Link Aggregation Control Protocol (LACP) is een onderdeel van de IEEE-specificatie (802.3az) die de bundeling van meerdere fysieke poorten samen kan controleren om één logisch kanaal (LAG) te vormen. Het in evenwicht brengen van de verkeersbelasting over de actieve havens van een LAG wordt beheerd door een op handigheids gebaseerde distributiefunctie die unicast en multicast verkeer op Layer 2 of Layer 3 pakketheader informatie verspreidt. LACP helpt één enkele LAG te vormen door vele fysieke poorten te bundelen. Het is ook verantwoordelijk voor bandbreedte-vermenigvuldiging, toename in poortflexibiliteit, en in het voorzien van redundantie op verbindingen tussen om het even welke 2 apparaten. Daarnaast helpt dit bij het wijzigen van de snelheid, advertentie, stroomregeling en ook bescherming die gemakkelijk te herkennen is in de LAG-instellingstabel.

Dit document toont u hoe u het algoritme voor het in evenwicht brengen van de lading, het LAN beheer, en de instellingen op LAG op een schakelaar kunt configureren.

Opmerking: Voor instructies hoe u LAG op een schakelaar door de CLI (de Interface van de Lijn van het Opdracht) wilt configureren klikt u hier.

Toepasselijke apparaten

- SX500 Series Stackable-switches

- SX350X Series-switches

- SX550X Series-switches

Softwareversie

- v2.3.5.63 (SX350X en SX550X)

- v1.4.9.4 (SX500)

LAG-beheerprocedure

Algoritme voor taakverdeling configureren

De stappen in dit document worden uitgevoerd onder de geavanceerde weergavemodus met behulp van de SG550X-24. Ga naar de rechterbovenhoek van het document en selecteer Geavanceerd in de vervolgkeuzelijst Display Mode.

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Port Management > Link Aggregation > LAG Management. De pagina LAG Management wordt geopend:

Stap 2. Klik op een van de volgende radioknoppen voor het algoritme voor de taakverdeling. In dit voorbeeld, zullen wij IP/MAC adres als ons algoritme van de belastingsbalans vormen.

- MAC-adres - voert een taakverdeling uit op basis van de MAC-adressen van bron en bestemming op alle pakketten.

- IP/MAC-adres - voert een taakverdeling uit via de bron- en doeladressen op IP-pakketten en door de bron- en doeladressen van MAC op niet-IP-pakketten.

Stap 3. Klik op de knop Toepassen om de wijzigingen toe te passen. Het Configuration-bestand wordt bijgewerkt.

LAG-beheer bewerken

Stap 1. Om lid- of kandidaat-poort te definiëren in het gedeelte LAG Management Tabel, klikt u op de radioknop voor de geconfigureerde LAG.

De beschrijvingen van de velden in de LAG Management Tabel zijn als volgt:

- LAG - De LAG's worden in de kolom weergegeven.

- Naam - de naam van de LAG wordt ingesteld in de kolom.

- LACP - toont of LACP in staat of uitgeschakeld is aan de bepaalde LAG.

- Link State - laat zien of de LINK van de LAG actief of beneden is.

- Actief lid - Geeft het lid weer dat in het veld staat en actief is in de geconfigureerde set.

- Standby-lid - toont de leden die zijn geconfigureerd voor de LAG-leden die in de stand-by modus staan.

Stap 2. Klik op Bewerken... U kunt de LAG als volgt wijzigen.

Stap 3. (Optioneel) Kies het LAG-nummer in de vervolgkeuzelijst LAG.

Stap 4. Voer in het veld LAG een naam voor de LAG in.

Stap 5. Controleer het LACP-veld op het geselecteerde LAG inschakelen. Dit maakt het een dynamische LAG. Dit veld kan alleen worden ingeschakeld nadat een poort naar de LAG is verplaatst in het volgende veld.

Stap 6. Kies de eenheid van de schakelaar in het veld Eenheid die het stapellid weergeeft waarvoor de LAG-informatie is gedefinieerd.

Stap 7. Verplaats de poorten die aan de LAG moeten worden toegewezen in de poortlijst naar de lijst LAG-leden. Tot acht poorten per statische LAG en 16 poorten aan een dynamische LAG kunnen worden toegewezen. De gekozen eenheid/sleuf en de poortlijst worden toegevoegd aan de lijst van LAG-leden. In dit voorbeeld selecteren we GE1 en GE2.

Stap 8. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan in de pagina LAG-lidmaatschap bewerken.

Opmerking: LAG moet ook op de andere schakelaar worden ingesteld. Als LAG niet op de andere schakelaar is ingesteld, wordt de verbindingsstaat Link Down genoemd en de poorten die u hebt ingesteld, bevinden zich in het veld Stand-by Lid.

LAG-instellingen configureren

De volgende configuratieprocedure helpt u niet alleen om LAG te configureren, maar ook om gesuspendeerde LAG opnieuw te activeren.

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Port Management > Link Aggregation > LAG-instellingen. De pagina LAG-instellingen wordt geopend:

Stap 2. Klik op de LAG die moet worden aangepast.

Stap 3. Klik op Bewerken om die regel te wijzigen.

Stap 4. Het venster LAG-instellingen bewerken verschijnt. Kies het LAG-ID-nummer in de vervolgkeuzelijst LAG.

Stap 5. Voer in het veld Description de naam van de LAG of een opmerking ter identificatie in. Het veld LAG Type toont het poorttype dat uit de LAG bestaat.

Stap 6. Selecteer de LAG die administratief omhoog of omlaag moet worden gezet in het veld Administratieve status. Het veld Operationele Status toont aan of LAG momenteel in bedrijf is.

Stap 7. Controleer het selectieteken Enable in het veld Link Status SNMP-trap als u SNMP-trap wilt activeren door u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de link-status van de poorten in de LAG. De status van SNMP-trap is standaard ingeschakeld.

Stap 8. (Optioneel) Controleer in het veld Tijdbereik het selectieteken Inschakelen om het tijdbereik in te schakelen waarin de poort zich in de status omhoog bevindt. Wanneer het tijdbereik niet actief is, wordt de poort afgesloten. Als een tijdbereik is ingesteld, is dit alleen effectief als de poort administratief omhoog is. Het tijdbereik is standaard niet ingeschakeld. In dit voorbeeld laten we de tijdspanne buiten werking.

Opmerking: Dit veld kan variëren afhankelijk van het switchmodel dat u gebruikt.

Stap 9. (Optioneel) Als het Tijdbereik in de vorige stap is ingeschakeld, selecteert u het profiel dat het tijdbereik in het veld Naam van tijdbereik specificeert. Als er nog geen tijdbereik is gedefinieerd, klikt u op Bewerken om naar de pagina Tijdbereik te gaan.

Opmerking: Het tijdbereik moet worden ingeschakeld om een tijdbereiknaam te selecteren.

Stap 10. Controleer het selectieteken Enable in het veld Administratieve automatische onderhandeling om automatische onderhandeling op het LAG in te schakelen of uit te schakelen. Auto-onderhandeling is een protocol tussen twee verbindingspartners dat een LAG in staat stelt om zijn transmissiesnelheid en stroomcontrole aan zijn partner bekend te maken (de standaard Flow Control is uitgeschakeld). Het veld Operationele automatische onderhandeling geeft de instellingen voor automatische onderhandeling weer.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om de automatische onderhandeling aan beide kanten van een geaggregeerde link ingeschakeld te houden, of aan beide kanten uitgeschakeld, terwijl er voor wordt gezorgd dat de verbindingssnelheden identiek zijn.

Stap 11. (Optioneel) Als administratieve automatische onderhandeling in de vorige stap is uitgeschakeld, selecteert u de beheersnelheid. De operationele vertragingssnelheid toont de huidige snelheid waarmee de LAG in bedrijf is.

De beschikbare snelheden zijn:

- 10 M

- 100 M

- 1000 M

Opmerking: De snelheid kan variëren afhankelijk van het model van de schakelaar.

Stap 12. Controleer in het veld Administratieve advertenties de door het LAG aan te geven mogelijkheden. De Operationele Advertisement geeft de administratieve advertentiestatus weer. De LAG adverteert zijn mogelijkheden aan zijn buurland LAG om het onderhandelingsproces te starten. De mogelijke waarden zijn:

- Max. capaciteit - Alle LAG-snelheden en beide tweezijdige modi zijn beschikbaar.

- 10 Full - De LAG adverteert met een snelheid van 10 Mbps en de modus is volledig duplex.

- 100 Full - De LAG adverteert met een snelheid van 100 Mbps en de modus is volledig duplex.

- 1000 Full - De LAG adverteert met een snelheid van 1000 Mbps en de modus is volledig duplex.

Stap 13. Selecteer een van de opties in het veld Administratieve Flow Control. Flow control is een functie waarmee het ontvangende apparaat een signaal naar het verzendende apparaat kan sturen dat het verstopt is. Dit vertelt het verzendende apparaat om tijdelijk te stoppen met verzenden om de congestie te verminderen. De Operationele Flow Control toont de huidige instelling voor stroomregeling. In dit voorbeeld zullen we stroomcontrole mogelijk maken.

De opties zijn:

- inschakelen

- Uitschakelen

- Automatische onderhandeling

Stap 14. Controleer het selectieteken Enable in het Protected LAG om van de LAG een beschermde poort te maken voor Layer 2-isolatie. In dit voorbeeld zullen wij beschermde LAG mogelijk maken.

Stap 15. Klik op Toepassen. Het Configuration-bestand wordt bijgewerkt.

Opmerking: De LAG-insteltabel wordt met de aangepaste configuratie bijgewerkt.

U hebt nu de stappen geleerd om het algoritme voor het in evenwicht brengen van de lading, het LAN beheer, en de instellingen op LAG op een schakelaar te configureren.