Doel

De firmware-upgrade wordt gebruikt om de prestaties van het apparaat te verbeteren en het apparaat up-to-date te houden. Taalbestanden kunnen ook worden toegepast om de native taal van de interface van de webconfiguratie te wijzigen.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de firmware via HTTP/HTTPS op SX500 Series Stackable Switches kunt verbeteren.

Toepasselijke apparaten

- SX500 Series Stackable-switches

Software Download URL

- SX500 Series Stackable-switches

Opmerking: Zorg ervoor dat u de nieuwste firmware-release downloaden

Upgradefirmware

Firmware-/taalbestanden installeren

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Beheer > Bestandsbeheer > Upgrade/Backup Firmware/Language. De pagina Firmware/Taal voor upgrade/back-up wordt geopend:

Stap 2. Klik via de radioknop HTTP/HTTPS op het veld Overdrachtmethode. Deze overboekingsmethode gebruikt uw webbrowser en vereist geen extra software.

Opmerking: U kunt ook via TFTP kiezen als u firmware naar de switch wilt overzetten met behulp van een TFTP-servertoepassing (Trial File Transfer Protocol).

Stap 3. Klik op de radioknop upgrade in het veld Opslaan.

Opmerking: De back-upactie is alleen toegestaan door middel van de TFTP-overdrachtmethode.

Stap 4. Klik het keuzerondje voor het gewenste bestandstype in het veld File Type aan.

De beschikbare opties zijn:

・ Afbeelding firmware — Een programma dat gebruikt wordt om de werking en functionaliteit van de switch te controleren.

・ Taalbestand — De GUI wordt in de geselecteerde taal weergegeven.

Stap 5. Klik op Kies Bestand om een bestand van de computer te selecteren, of voer het pad en de bronnaam van het upgradebestand in het aangrenzende veld in.

Stap 6. Klik op Toepassen. Er verschijnt een waarschuwingsvenster:

Stap 7. Klik op OK. Er verschijnt al enige tijd een voortgangsbalk.

Stap 8. Na een paar minuten verdwijnt de voortgangsbalk. Statistieken en fouten uit de overdracht verschijnen. Als de overdracht is geslaagd, klikt u op Gereed.

Selecteer de actieve firmware

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer > Bestandsbeheer > Actieve afbeelding. De pagina Afbeelding actief wordt geopend:

Stap 2. Selecteer de gewenste firmware-versie in het actieve beeld na vervolgkeuzelijst opnieuw opstarten.

Stap 3. Klik op Toepassen om de firmware te kiezen die moet worden gebruikt bij het opnieuw opstarten van de schakelaar.

Herstart de switch

Als de upgrade firmware-versie van toepassing is, moet de schakelaar opnieuw worden opgestart. De schakelaar hoeft niet te worden herstart als het bijgewerkte bestand slechts een taalbestand is.

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie > Herstart. De pagina Herstart wordt geopend:

Stap 2. (Optioneel) Controleer het aankruisvakje Opstartconfiguratie bestand wissen om de opstartconfiguratie te verwijderen wanneer de schakelaar opnieuw is opgestart. Als deze optie geselecteerd is, voert de schakelaar in wezen een fabrieksstandaard opnieuw uit aangezien zowel de actieve als de opstartconfiguraties na het opnieuw opstarten zullen worden verwijderd.

Stap 3. Klik op Herstart. De schakelaar herstart en de bijgewerkte firmware wordt toegepast.