Doel

Policy Binding wordt gebruikt om een beleid aan poorten te binden. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om een bepaald QoS-beleid op de haven toe te passen, zodat het toegangsverkeer kan worden gefilterd overeenkomstig de stromen in het vastgestelde beleid. Het kan niet worden toegepast op het drukverkeer voor dezelfde haven. Alle pakketten die in de haven worden ontvangen en niet aan de eisen van het beleid voldoen, worden weggegooid. Dit artikel legt uit hoe te om beleid te vormen dat bindend is op de SX500 Series Stackable Switches.

Opmerking: Een geconfigureerd beleid kan alleen worden bewerkt als het is verwijderd uit alle poorten waaraan het is gebonden. Ofwel kan een beleid of een ACL aan een haven worden gebonden, maar beiden kunnen niet samen worden gedaan.

Om beleid bindend te maken moet een beleidslijn worden gecreëerd alvorens in staat te zijn. Raadpleeg de Configuratie van QoS-beleidsmaatregelen (Quality of Service) op SX500 Series Stackable-switches voor meer informatie over het maken van een kaart met beleidsklasse.

Toepasselijke apparaten

・ SX500 Series Stackable-switches

Softwareversie

•1.3.0.62

Beleidsbinding

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Quality of Service > QoS Advanced Mode > Policy Binding. De pagina Beleidsbinding wordt geopend:

Stap 2. Kies het beleid waaraan u poorten wilt binden in de vervolgkeuzelijst Beleidsnaam.

Stap 3. Kies een interfacetype in de vervolgkeuzelijst Interfacetype.

・ Poorten eenheid/sleuf — De juiste eenheid/sleuf. De eenheid identificeert of de schakelaar actief is of een lid in de stapel. De sleuf identificeert welke switch is aangesloten op welke sleuf (sleuf 1 is SF500 en sleuf 2 is SG500). Als u niet bekend bent met de gebruikte termen, raadpleegt u Cisco Business: Lijst van termen van nieuwe termen.

・ LAG — Een Link Aggregate Group (LAG) wordt gebruikt om meerdere poorten onderling te verbinden. LAG's vermenigvuldigen bandbreedte, verhogen poortflexibiliteit en bieden link redundantie tussen twee apparaten om poortgebruik te optimaliseren

Stap 4. Klik op Ga. Dit wordt gebruikt om de interfaces op het gekozen apparaat te configureren met betrekking tot het gekozen beleid.

Stap 5. Controleer de gewenste vinkjes in het veld Binding om het beleid aan de poort te binden. Alle pakketten die niet aan de regels van het beleid voldoen, worden weggegooid.

Stap 6. (Optioneel) Als u pakketten op de interface wilt doorsturen die niet overeenkomen met een beleid, schakelt u het bijbehorende vakje in het veld Vergunning.

Stap 7. Klik op Toepassen.

Stap 8. (Optioneel) Om een lijst met poorten voor te stellen waaraan het beleid is gebonden, klikt u op Beleidsinbinding per poort. Het venster Policy Binding verschijnt.

Opmerking: Als de optie Beleidsbinding per poort in stap 8 is ingeschakeld, volgt u de onderstaande stappen.

Stap 9. Kies een interfacetype in de vervolgkeuzelijst Interfacetype.

・ Poorten eenheid/sleuf — De juiste eenheid/sleuf. De eenheid identificeert of de schakelaar actief is of een lid in de stapel. De sleuf identificeert welke switch is aangesloten op welke sleuf (sleuf 1 is SF500 en sleuf 2 is SG500).

・ LAG — Een Link Aggregate Group (LAG) wordt gebruikt om meerdere poorten onderling te verbinden. LAGs vermenigvuldigt bandbreedte, verhoogt poortflexibiliteit, en verstrekt verbindingsredundantie tussen twee apparaten om poortgebruik te optimaliseren.

Stap 10. (Optioneel) Om een naam voor het beleid te kiezen, schakelt u het vakje in het veld Naam beleid in en kiest u een beleid uit de vervolgkeuzelijst Naam beleid.

Stap 1. Klik op Ga. Dit wordt gebruikt om de interfaces op het gekozen apparaat in het gekozen beleid te bekijken.

Stap 12. (Optioneel) Om naar de beleidsbindende pagina terug te keren, klikt u op Terug.