Doel

Het doel van dit document is te helpen bij het configureren van de gebruikersverificatie van de Secure Shell (SSH) Server op SX500 Series Stackable Switches. Deze instellingen helpen u ook als u een nieuwe SSH-gebruiker wilt toevoegen. Het is een optionele instelling.

Opmerking: Voordat u een gebruiker kunt toevoegen, moet er een RSA- of DSA-toets worden gegenereerd voor de gebruiker via een externe SSH-toets generaties/client-toepassing.

Toepasselijke apparaten

・ SX500 Series Stackable-switches

Softwareversie

・ v1.2.7.76

Secure Shell (SSH)-gebruikersverificatie

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Security > SSH-server > SSH-gebruikersverificatie. De pagina SSH-gebruikersverificatie wordt geopend:

Stap 2. Controleer in het veld SSH-gebruikersverificatie door middel van openbare sleutel het aanvinkvakje Enable for Verificatie bij de SSH-clientgebruiker.

Stap 3. Klik op Toepassen.

De tabel met SSH-serververificatie heeft de volgende velden:

・ SSH-gebruikersnaam — De gebruikersnaam van de SSH-gebruiker wordt weergegeven.

・ Sleuteltype — Het hoofdtype wordt weergegeven, dat ofwel RSA ofwel DSA is.

・ Vingerdruk — De vingerafdruk die van de toetsen wordt gegenereerd, wordt weergegeven.

Stap 4. Klik op Add om een nieuwe SSH-gebruiker toe te voegen. Het venster SSH-gebruiker toevoegen verschijnt.

Stap 5. Voer in het veld SSH-gebruikersnaam de SSH-gebruikersnaam in.

Stap 6. Klik in het veld Type Key Type op de radioknop van het gewenste sleuteltype.

・ RSA — Het is een algoritme gebruikt voor zowel encryptie als handtekeningen.

・ DSA — Het is een algoritme dat alleen voor signatuur wordt gebruikt.

Stap 7. Voer in het veld Openbare sleutel de openbare sleutel in die door de SSH-clienttoepassing gegenereerd is.

Stap 8. Klik op Toepassen. De nieuwe SSH-gebruiker wordt toegevoegd.

Stap 9. (Optioneel) Klik om SSH-gebruikersnaam-referenties te bewerken op het gewenste aankruisvakje en klik op Het venster Bewerken.SSH-gebruiker bewerken verschijnt.

Stap 10. Klik op Toepassen na de gewenste wijzigingen.

Stap 1. (Optioneel) Om SSH-gebruikersnaam te verwijderen, controleert u het gewenste aankruisvakje in de tabel met SSH-gebruikersverificatie en klikt u op Verwijderen om deze te verwijderen.