Doelstellingen

WAN-netwerken worden gebruikt voor aansluiting op het internet. De SPA300 en de 500 reeks kunnen worden geconfigureerd om met een DHCP IP-adres of een statisch IP-adres te beginnen. Deze instellingen moeten worden gewijzigd afhankelijk van de manier waarop u uw IP-telefoon wilt gebruiken. De statische IP optie is het best als u de telefoon via een web interface vaak moet benaderen en de DHCP-optie is het best als u een of andere webfuncties wilt gebruiken.

Toepasselijke apparaten

・ SPA500 Series

・ SPA300 Series

WAN inschakelen

Stap 1. Druk op het pictogram Setup.

Stap 2. Navigeer naar instellingen en druk op Selecteren met behulp van de zachte toets.

Stap 3. Navigeer naar Network Configuration en druk op Selecteren met de zachte toets.

Stap 4. Navigeer naar het WAN-verbindingstype — Opmerking: Druk op **# om bepaalde bewerkingsopties aan de telefoon te ontgrendelen of te vergrendelen.

Stap 5. Druk op Bewerken om het WAN-verbindingstype te wijzigen.

Stap 6. Druk op optie om tussen DHCP en statische IP te schakelen.

・ DHCP — staat voor Dynamic Host Configuration Protocol, dit betekent dat het IP-adres op de telefoon niet altijd hetzelfde is.

・ Statische IP — een statisch IP-adres betekent dat de IP-telefoon telkens hetzelfde IP-adres krijgt.

Stap 7. Druk op OK om de wijzigingen op te slaan.