Doelstellingen

Dit document legt uit hoe het adres van de TFTP-server op de Cisco SPA504G IP-telefoon moet worden bepaald. De telefoon in een netwerkhiërarchie is aangesloten op een uniform communicatieapparaat. Dit apparaat slaat een TFTP-server op die communicatie tussen het apparaat en de telefoon mogelijk maakt. Het verenigde communicatieapparaat heeft de firmware voor de telefoon.

Toepasselijke apparaten

・ Cisco 504G IP-telefoon

IP-adres bepalen op Cisco 504G

Stap 1. Druk op de knop Setup op de SPA504G om het Setup-menu te openen.

Stap 2. Druk op 3 of ga naar beneden met de navigatietoetsen om optie 3 te selecteren, en druk op Selecteer de zachte toets om het menu Instellingen te openen.

Stap 3. Druk op 5 of ga naar beneden met de navigatietoetsen om optie 5 te selecteren, en druk op Selecteer de zachte toets om het menu Network Configuration te openen.

Stap 4. Druk op 11 of ga naar beneden met de navigatiesleutels om optie 11 te selecteren. Dit zal het huidige IP-adres voor de TFTP-server weergeven.