Doel

QoS (Quality of Service) is een functie die u voorrang geeft aan kritisch verkeer, het opslaan van bandbreedte voorkomt en netwerkknelpunten beheert om pakketdruppels te voorkomen. Upstream is hoe snel een host (beheerder) internetserver gegevens naar het netwerk stuurt. Quality-of-Service zorgt voor een betere service voor typen internetverkeer met hoge prioriteit, waarvoor mogelijk eisende, real-time toepassingen nodig zijn, zoals videoconferencing. Het doel van dit artikel is om te verklaren hoe te om de upstream bandbreedte aan te passen aan de breedbandservice op de SPA122 telefoonadapter.

Toepasselijke apparaten

・ SPA122 telefoonadapter

Softwareversie

・ v1.1.0

Upstream Bandbreedte voor Quality-of-Service

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Network Setup > Application > QoS. De pagina QoS wordt geopend:

Opmerking: QoS wordt standaard ingeschakeld en helpt ervoor te zorgen dat spraak tijdens de periode met zwaar netwerkverkeer prioriteit krijgt.

Stap 2. Klik op de knop Always On om QoS-instellingen te allen tijde in te schakelen; dit betekent dat de pakketten zijn geprioriteerd op basis van de QoS-instellingen te allen tijde of klik op de radioknop On Wanneer telefoon in gebruik is om deze alleen mogelijk te maken wanneer er spraakverkeer is. De standaardinstelling is ON wanneer de telefoon in gebruik is.

Stap 3. Voer de waarde in voor de maximale beschikbare upstream bandbreedte (in kbps) die door uw Internet Service Provider gespecificeerd is in het veld Upstream Bandbreedte. De standaardwaarde is 10000 kbps.

Opmerking: overdrijf niet de upstream bandbreedte die van de serviceleverancier wordt ontvangen. Als de beheerder een hogere waarde ingaat, kan het in gedaald verkeer in het netwerk van dienstverlener resulteren.

Stap 4. Klik op Indienen. De wijzigingen worden ingesteld en het apparaat wordt bijgewerkt.