Cisco Automated Software Distribution Service biedt softwareinformatie en downloads van URL’s om u te helpen uw apparaat/toepassing te verbeteren naar de nieuwste versie.

Beschrijving van probleem

Op 1 maart 2022 wordt de service Cisco Automated Software Distribution (ASD) bijgewerkt van versie 3.0 tot versie 4.0. Als resultaat hiervan kunnen geselecteerde producten in de Cisco Business-portefeuille niet langer firmware-updates van cisco.com automatisch detecteren en toepassen.

Onder meer de volgende producten:

- RV260/RV160 Series - alle firmware-versies

- RV34x-serie - alle firmware-versies

- Cisco Business Wireless-N (CBW) access points - Firmware-versies 10.6.1.0 en hoger

- Cisco Business Dashboard (CBD) 2.3.x / FindIT Network Manager 2.1.x en hoger

- CB Mobile App 1.1 en ouder

- CB draadloze app

Werken

RV-routers

Voor RV260, RV160 en RV34x Series routers kan het programma worden uitgevoerd door de firmware handmatig te downloaden van Cisco Software Download webpagina en van toepassing te maken op het apparaat via de webgebruikersinterface. Controleer hoe u de firmware op elk apparaat kunt downloaden en upgraden voor meer informatie.

CBW

Als u moeite hebt een automatische firmware update uit te voeren op uw CBW tool, volgt u simpelweg de stappen om de nieuwste firmware handmatig te downloaden en toe te passen op CBW access points in uw netwerk. U kunt vervolgens automatische updates instellen! Lees het artikel over Update Software van een Cisco Business Wireless Access Point voor meer informatie.

CBD

update uw CBD naar versie 2.4.0 of hoger. Het artikel op Upgradefirmware voor Cisco Business Dashboard helpt u de stappen bij u.

CB-mobiele app

update de app tot versie 1.2 in de Appstore.