Doel

De systeemsamenvatting stelt de gebruiker in staat om de basisinformatie over de toegangspunten te kennen, zoals beschrijving van het hardwaremodel, softwareversie en systeemtijd, zodat het makkelijk is om een oplossing te vinden in het geval van een storing van het apparaat of een storing van het apparaat. Netwerkstatistieken bieden de gebruiker toegang tot basisinformatie over de services die worden gebruikt door het access point en het protocol dat de service gebruikt. Dit artikel helpt om de status van de netwerkstatistiek te bekijken en helpt om de status van de systeemsamenvatting op de access points van Cisco WAP121 en WAP321 te bekijken.

Toepasselijke apparaten

・ WAP121

・ WAP321

Softwareversie

•1.0.3.4

Status systeemoverzicht

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Status en Statistieken > Systeemoverzicht. De pagina Systeemoverzicht wordt geopend:

De volgende informatie wordt weergegeven onder het gebied met systeemsamenvatting:

・ PID VID — Hiermee wordt de productidentificatie (PID) en de versienummers (VID) van het toegangspunt weergegeven.

・ Serienummer — Hiermee wordt het serienummer van het access point weergegeven.

・ Base MAC Address — Hiermee wordt het MAC-adres van het access point weergegeven.

・ Versie firmware — Hiermee wordt de huidige versie van het access point weergegeven.

・ Firmware MD5-checksum — Hiermee wordt de som van de huidige firmware weergegeven met de berichtversie 5 (MD5). Deze checksum is de hashwaarde die wordt gecreëerd nadat de upgrade van de firmware is voltooid. Dit wordt gemaakt om te controleren met de waarde van de checksum shash die wordt verstrekt door de website waarvan de firmware werd gedownload. Als de waarden overeenkomen, betekent dit dat de firmware is gedownload. Het MD5 nummer wordt gebruikt om de integriteit van de firmware te controleren.

・ Host Name — Hiermee wordt de hostnaam weergegeven die aan het apparaat is toegewezen.

・ System Uptime — hiermee wordt de tijd in dagen, uren en minuten weergegeven die het access point sinds de laatste herstart continu in gebruik is.

・ Systeemtijd — Hier wordt de huidige systeemtijd weergegeven.

・ Voedingsbron — Hiermee wordt de stroombron van het apparaat weergegeven, bijvoorbeeld als de stroombron van het apparaat is veranderd, en als PoE wordt weergegeven.

De volgende informatie wordt weergegeven onder de TCP/UDP-servicetabel:

・ Service: Hier wordt de beschikbare naam van de service weergegeven.

・ Protocol — Hiermee wordt het protocol op de transportlaag weergegeven dat door de service wordt gebruikt.

・ Lokaal IP-adres - Hiermee geeft u het IP-adres weer van het netwerkapparaat dat overeenkomt met de aangesloten service. De waarde, Alle, wijst erop dat om het even welk IP adres op het apparaat deze dienst kan gebruiken.

・ Lokale poort — Hier wordt het lokale poortnummer van de toegewezen service weergegeven. Poortnummer wordt gebruikt om verbindingsverzoeken te ontvangen.

・ Remote IP-Address — Hiermee geeft u het IP-adres van de afstandsbediening weer dat overeenkomt met de aangesloten service. De waarde, Al, betekent dat alle verafgelegen hosts in dat netwerk de service kunnen gebruiken.

・ Remote-poort - Hier wordt het lokale poortnummer van de afstandsbediening weergegeven dat aan de service is gekoppeld.

・ Connection State — Hiermee geeft u de verbindingsstatus weer van het protocol dat door de service wordt gebruikt. De verbindingsstaten van TCP zijn:

- Luister — Geeft aan dat de server klaar is om verbindingsverzoeken te aanvaarden, het wacht om verbindingsaanvraag te detecteren.

- Active — Geeft aan dat een verbindingssessie actief is en dat pakketten worden verzonden en ontvangen.

- Vastgesteld — Duidt op een verbinding tussen de client en de server.

- Tijd wachten — Geeft de wachttijd aan voor de externe host om de bevestiging te ontvangen die door de server is verzonden voor het verbindingseindverzoek.

Opmerking: Voor UDP worden alleen verbindingen in de actieve staat weergegeven.

Stap 2. (Optioneel) Klik op Vernieuwen om het scherm te verfrissen en de meest recente informatie weer te geven.