Doel

De apparaten WAP551 en WAP561 ondersteunen het Intra-site Automatic Tunnel Adapters Protocol (ISATAP). ISATAP kapselt IPv6-pakketten in IPv4-pakketten in. Hierdoor kan WAP met IPv6-tunneling werken. Dankzij de functies voor IPv6-tunneling kan het WAP-apparaat communiceren met externe IPv6-hosts, zelfs indien het LAN dat deze hosts onderling verbindt geen IPv6-ondersteuning biedt.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u IPv6-tunneling op WAP561 en WAP551 kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ WAP551

・ WAP561

Softwareversie

•1.0.4.2

Configuratie van IPv6-tunnels

Stap 1. Meld u aan bij het Access Point Configuration-hulpprogramma en kies LAN > IPv6-tunnel. De pagina IPv6-tunnels wordt geopend:

Stap 2. Controleer Schakel de ISATAP-status in om ISATAP in te schakelen.

Stap 3. Voer het IP-adres of de DNS-naam van de ISATAP-router in het veld ISATAP Capable Host. De standaard naam is isatap.

Stap 4. WAP lost de naam van de ISATAP-host op in een IP-adres via DNS-query. In het veld ISATAP Query Interval voert u het gewenste interval in waarmee het WAP-apparaat deze vragen naar de DNS-server moet verzenden.

Stap 5. De router krijgt periodieke informatie over Global IPv6-adresprefixes van een ISATAP-router door middel van verzoeningsberichten en -antwoorden. In het veld ISATAP Application Interval voor ISATAP voert het gewenste interval in waarmee de WAP deze verzoeningsberichten naar de ISATAP-router(s) moet sturen.

Stap 6. Klik op Opslaan om instellingen bij te werken.