Doel

De Single Point Setup wordt gebruikt om de draadloze service via meerdere apparaten te controleren. Het wordt gebruikt om een cluster van draadloze apparaten te maken, zodra de cluster wordt gecreëerd kunnen andere draadloze toegangspunten zich bij het cluster aansluiten. Nadat het cluster is voltooid delen alle apparaten hun informatie zoals VAP-instellingen, QoS- en radioparameters om interferentie te verminderen en de bandbreedte van het netwerk te maximaliseren. Er kan slechts één puntinstelling worden gemaakt voor elke radio-interface in het apparaat.

Dit artikel laat zien hoe u instellingen op één punt kunt configureren op de WAP551- en WAP561-access points.

Opmerking: De volgende regels moeten voor de configuratie worden gevolgd:

・ Een cluster kan alleen worden gecreëerd bij hetzelfde model van WAP-apparaten. WAP551 en WAP561 kunnen geen cluster met elkaar vormen.

・ De WAP-apparaten moeten in hetzelfde netwerk zijn met verschillende subnetten en er moet hetzelfde type IP-adressering worden gebruikt. IPv6- en IPv4-apparaten kunnen geen cluster vormen.

Toepasselijke apparaten

・ WAP551

・ WAP561

Softwareversie

•1.0.4.2

Single Point Setup

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Single Point Setup > Access Point. De pagina Access Point wordt geopend:

Stap 2. (Optioneel) Om de locatie van het apparaat te bepalen, specificeert u de huidige locatie van het AP in het veld Locatie.

Stap 3. Voer de naam van het cluster in het veld Cluster Name in.

Opmerking: de naam van het cluster moet uniek zijn op de apparaten die het cluster verbinden en het moet ook uniek zijn voor elke instelling met één punt.

Stap 4. Klik het gewenste keuzerondje aan in het veld IP-versie bundelen. De beschikbare opties zijn:

・ IPv4 — Het cluster gebruikt IPv4-adres.

・ IPv6 — Het cluster gebruikt IPv6-adres.

Stap 5. Klik op Single Point Setup inschakelen om installatie voor één punt mogelijk te maken.

De tabel geeft de locaties, MAC-adressen en IP-adressen van de access points in het cluster weer.

Stap 6. (optioneel) om de instelling van één punt uit te schakelen, klikt u op Single Point Setup uitschakelen.