Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Procedure voor probleemoplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

iSCSI-stuurprogramma’s van Cisco, die op de server aanwezig zijn, zijn een belangrijk onderdeel van de iSCSI-oplossing. Deze iSCSI-stuurprogramma’s onderscheppen SCSI-opdrachten, kapselen deze in IP-pakketten en richten deze opnieuw naar Cisco SN 5420, Cisco SN 5428, Cisco SN 5428-2 of Cisco MDS/IPS-8. Dit document biedt voorbeeldconfiguraties voor een host met Microsoft Windows XP iSCSI naar MDS/IPS-8.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg er voordat u deze configuratie probeert voor dat u aan deze vereisten voldoet:

- Voordat u uw iSCSI-configuratie op de MDS 9000 maakt, moet u een iSCSI-stuurprogramma installeren dat compatibel is met uw PC met Microsoft Windows XP. De meest recente versie van Cisco iSCSI-stuurprogramma voor Windows 2000/XP/2003 is te vinden op de pagina Cisco iSCSI-stuurprogramma’s (alleen geregistreerde klanten) op Cisco.com. De naam van het bestand is het versienummer van Cisco iSCSI driver-versie voor Win2k en kan in de tabel op deze pagina worden gevonden.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- PC met Microsoft Windows XP en Cisco iSCSI-driver versie 3.1.2

- Cisco MDS 9216 met softwareversie 1.1.2

canterbury# show module

Mod  Ports  Module-Type                     Model              Status

---  -----  ------------------------------- ------------------ ------------

1    16     1/2 Gbps FC/Supervisor          DS-X9216-K9-SUP    active *

2    8      IP Storage Module               DS-X9308-SMIP      ok

Mod  Sw           Hw      World-Wide-Name(s) (WWN)

---  -----------  ------  --------------------------------------------------

1    1.1(2)       1.0     20:01:00:0c:30:6c:24:40 to 20:10:00:0c:30:6c:24:40

2    1.1(2)       0.3     20:41:00:0c:30:6c:24:40 to 20:48:00:0c:30:6c:24:40

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    00-0b-be-f8-7f-08 to 00-0b-be-f8-7f-0c  JAB070804QK

2    00-05-30-00-ad-e2 to 00-05-30-00-ad-ee  JAB070806SB

* this terminal session

canterbury#

canterbury# show version

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS:      version 1.0.7

loader:    version 1.0(3a)

kickstart: version 1.1(2)

system:    version 1.1(2)

BIOS compile time:       03/20/03

kickstart image file is: bootflash:/k112

kickstart compile time:  7/13/2003 20:00:00

system image file is:    bootflash:/s112

system compile time:     7/13/2003 20:00:00

Hardware

RAM 963112 kB

bootflash: 500736 blocks (block size 512b)

slot0:          0 blocks (block size 512b)

canterbury uptime is 6 days 1 hours 11 minute(s) 5 second(s)

Last reset at 783455 usecs after Thu Aug 28 12:59:37 2003

Reason: Reset Requested by CLI command reload

System version: 1.1(2)

canterbury#

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

De term MDS 9000 heeft betrekking op elk product van de Fibre Channel (FC) switch in de MDS 9000-familie (MDS 9506, MDS 9509 of MDS 9216). IPS-blade verwijst naar de IP-opslagservicesmodule.

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

De IP Storage module biedt IP-hosts toegang tot Fibre Channel (FC) opslagapparaten. De IP-opslagmodule is DS-X9308-SMIP. Dit biedt transparante SCSI-routing. IP-hosts die gebruik maken van het iSCSI-protocol kunnen op transparante wijze toegang krijgen tot SCSI (FCP)-doelstellingen op het FC-netwerk. De IP-host stuurt SCSI-opdrachten die in iSCSI Protocol Data Units (PDU’s) zijn ingesloten, naar een MDS 9000 IPS-poort via een TCP/IP-verbinding. Op de IP Storage module wordt de connectiviteit geboden in de vorm van Gigabit Ethernet (GE) interfaces die correct worden geconfigureerd. Met de IP-opslagmodule kunt u virtuele iSCSI-doelstellingen maken en deze aan fysieke FC-doelstellingen toewijzen die in de FC SAN beschikbaar zijn. Het stelt de FC-doelen voor aan IP-hosts alsof de fysieke doelwitten lokaal waren gekoppeld.

Voor elke iSCSI-host die toegang tot opslag via de IP-opslagmodule vereist, moet een compatibel iSCSI-stuurprogramma worden geïnstalleerd. Dankzij het iSCSI-protocol kan het iSCSI-stuurprogramma een iSCSI-host verzenden via een IP-netwerk. Vanuit het perspectief van een host-besturingssysteem lijkt het iSCSI-stuurprogramma een SCSI-transportstuurprogramma te zijn, vergelijkbaar met een FC-stuurprogramma voor een perifeer kanaal in de host. Vanuit het perspectief van het opslagapparaat, verschijnt elke IP-host als een FC-host.

Routing SCSI van de IP-host naar het FC-opslagapparaat bestaat uit deze hoofdacties:

- iSCSI-verzoeken en -reacties via een IP-netwerk verzenden tussen hosts en de IP-opslagmodule.

- Routing SCSI-verzoeken en reacties tussen hosts op een IP-netwerk en het FC-opslagapparaat (converteren van iSCSI naar FCP en omgekeerd). Dit wordt uitgevoerd door de IP-opslagmodule.

- FCP-verzoeken of -reacties verzenden tussen de IP-opslagmodule en FC-opslagapparaten.

De IP-opslagmodule importeert geen FC-doelstellingen standaard voor iSCSI. Ofwel dynamische of statische mapping moet worden geconfigureerd voordat de IP-opslagmodule FC-doelstellingen beschikbaar maakt voor iSCSI-initiators. Wanneer beide zijn ingesteld, hebben de in kaart gebrachte FC-doelen een geconfigureerde naam. In deze configuratie worden voorbeelden van statische mapping gegeven.

Bij dynamische mapping wordt elke keer dat de iSCSI-host zich verbindt met de IP-opslagmodule een nieuwe FC N-poort gecreëerd en kunnen de WWN’s en WWN’s die voor deze N-poort zijn toegewezen, verschillen. Gebruik de statische kaartmethode als u dezelfde WWN's en WWN's voor de iSCSI-host moet verkrijgen telkens wanneer deze met de IP-opslagmodule wordt verbonden. Statische mapping kan op de IP-opslagmodule worden gebruikt om toegang te krijgen tot intelligente FC-opslagarrays met toegangscontrole en een Logical Unit Number (LUN)-omzetting/maskering op basis van de WWN's en/of WWN's van de initiator.

U kunt de toegang tot elk statistisch in kaart gebracht iSCSI-doel controleren als u een lijst specificeert van IP-opslagpoorten waarop deze worden geadverteerd, en een lijst met iSCSI-initiators-knoopnamen die toegang tot dit doel hebben. Op FC zoning-gebaseerde toegangscontrole en op iSCSI gebaseerde toegangscontrole zijn de twee mechanismen waardoor toegangscontrole voor iSCSI kan worden geboden. Beide methoden kunnen gelijktijdig worden gebruikt.

iSCSI-detectie vindt plaats wanneer een iSCSI-host een iSCSI-ontdekkingssessie en vragen voor alle iSCSI-doelstellingen maakt. Met de IP-opslagmodule wordt alleen de lijst met iSCSI-doelstellingen teruggegeven die de iSCSI-host mag benaderen op basis van het toegangscontrolebeleid.

iSCSI-sessie wordt gemaakt wanneer een IP-host een iSCSI-sessie initieert. De IP-opslagmodule verifieert of het gespecificeerde iSCSI-doel (in het sessielogverzoek) een statisch in kaart gebracht doel is en, indien dit waar is, controleert u of de iSCSI-knooppunt van de IP-host het doel mag bereiken. Als de IP-host geen toegang heeft, wordt de inlognaam ervan afgewezen.

De IP Storage module maakt dan een FC virtueel N poort (de N poort kan al bestaan) voor deze IP host en doet een FC name server query voor de FCID van het FC target-WWN dat door de IP-host wordt benaderd. Het gebruikt de pWWN van de IP-host virtuele N-poort als de zoekopdracht van de nameserver. Zodoende doet de naamserver een zone-handhavingsvraag voor de pWWN en reageert de query. Als de FCID door de naamserver wordt teruggegeven, wordt de iSCSI-sessie geaccepteerd. Anders wordt de inlogaanvraag afgewezen.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Raadpleeg de handleiding voor de configuratie van de Cisco MDS 9000 Series, release 1.2.1a en Cisco MDS 9000 Series softwareconfiguratie, release 1.2.1a.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- Canterbury (MDS 9216)

Canterbury (MDS 9216)

canterbury# sh run

Building Configuration ...

....

vsan database

vsan 601

!--- VSAN 601 has been used for iSCSI targets.

....

vsan database

vsan 601 interface fc1/3

vsan 601 interface fc1/4

....

boot system bootflash:/s112

boot kickstart bootflash:/k112

ip domain-name cisco.com

ip name-server 144.254.10.123

ip default-gateway 10.48.69.129

ip route 10.48.69.149 255.255.255.255 interface GigabitEthernet2/1

ip routing

iscsi authentication none

iscsi initiator ip-address 10.48.69.149

!--- Identifies the iSCSI initiator based on the IP address. !--- A virtual N port is created for each NIC or network interface.

static pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

!--- Defining the PC Langur`s pwwn above; this is necessary here since lunmasking is !--- enforced on the IBM Shark, but not on the JBOD. Therefore, pWWN must be statically !--- bound to the initiator to be able to access and manage disks on IBM Shark.

vsan 601

!--- VSAN 601 has been used for iSCSI targets.

!--- Targets by way of VSAN 601 are accessible by iSCSI initiators. The !--- targets are defined below. Create a static iSCSI virtual target !--- for Seagate JBOD.

iscsi virtual-target name san-fc-jbod-1

pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.149 permit

!--- Create a static iSCSI virtual target for IBM Shark.

iscsi virtual-target name shark-c8

pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.149 permit

...

!--- Here, the zone named 'Zone1' is used under VSAN 601 for connectivity. !--- Both initiator and targets are assigned as members of this zone.

switchname canterbury

zone name Zone1 vsan 601

member pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

!--- This is IBM Shark.

member pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

!--- This is PC Langur.

member pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

!--- This is Seagate JBOD.

member symbolic-nodename 10.48.69.149

!--- You have this entry since zone membership is based on pWWN (not on IP address).

zoneset name ZoneSet1 vsan 601

member Zone1

zoneset  activate name ZoneSet1 vsan 601

....

interface GigabitEthernet2/1

ip address 10.48.69.222 255.255.255.192

iscsi authentication none

no shutdown

....

interface fc1/3

no shutdown

interface fc1/4

no shutdown

...

interface mgmt0

ip address 10.48.69.156 255.255.255.192

interface iscsi2/1

no shutdown

canterbury#

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

Ga op de pc naar Configuratiescherm en controleer deze items:

- Netwerkverbindingen -> Local Area Connection -> TCP/IP-eigenschappen

- iSCSI-configuratie -> de status van het doel (raadpleeg de displays van het pc-gedeelte van dit document om een schermopname te bekijken).

Geef deze opdrachten op in de MDS 9216 om de connectiviteit te controleren:

- Toont zone status: Zone informatie.

- tonen zone actieve vsan 601-tonen zones die tot de gespecificeerde VSAN behoren.

- Laat fcns database vsan 601-toont de informatie van de Naamserver voor een specifieke VSAN.

- Fcns database detail vsan 601-geeft de lokale items voor een gegeven VSAN weer.

- toon flogi database vsan 601-geeft FLOGI Server informatie weer voor een specifieke VSAN.

- vsan lidmaatschap tonen—geeft interfaceinformatie voor verschillende VSAN's weer.

- Laat de initiator van Cisco zien: geeft informatie over de iSCSI-initiator weer.

- SiSCSI-initiatordetails tonen—geeft iSCSI-initiatorinformatie in meer detail weer.

- Sisi-initiator/isi-sessie details tonen—geeft gedetailleerde informatie weer voor iSCSI-initiatorsessie.

- SiSCSI-initiator fcp-sessiedetails geeft gedetailleerde informatie voor iSCSI-initiator FCP-sessie weer.

- toon IPS stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail-toont TCP statistieken voor specifieke GE interface.

- Laat Cisco virtueel-doel geconfigureerd-tonen iSCSI-virtuele doelstellingen die zijn geconfigureerd op MDS 9000.

- Laat Cisco Initiator configureren —geeft iSCSI-initiators weer die zijn geconfigureerd op MDS 9000.

- toont IP arp interface gigabitethernet 2/1-toont IP Storage ARP informatie voor een specifieke GE interface.

- SCSI-target apparaten vSAN 601-geeft SCSI-apparaten weer voor specifieke VSAN (voor het in kaart brengen van FC-LUN’s aan iSCSI-LUN’s).

- iSCSI 2/1-geeft iSCSI-interfaces weer.

- iSCSI 2/1-geeft iSCSI-statistieken weer.

- toon in gigabitethernet 2/1-toont GE interface.

- Toon ip route-toont IP routeinformatie.

- tonen IP route interface gigabitethernet 2/1 - toont de routetabel.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Procedure voor probleemoplossing

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Hier is enige relevante informatie over probleemoplossing voor deze configuratie:

- Informatie van PC

- Weergave van Canterbury Cisco MDS 9216

- Fabric Manager- en apparaatbeheer

Informatie van PC

Dit scherm geeft de iSCSI-weergave vanaf PC Langur weer:

Om deze nieuwe disks te controleren klikt u op Start in de linkerbenedenhoek van de pc. Selecteer deze opties:

Mijn computer -> Configuratiescherm -> Administratieve tools -> Computer-beheer

Selecteer onder Systeemtools de optie Apparaatbeheer. Klik aan de rechterkant op Schijfinstellen. Dit moet u zien:

Om deze disks te beheren, klikt u op Start in de linkerbenedenhoek van de pc. Selecteer deze opties:

Mijn computer -> Configuratiescherm -> Administratieve tools -> Computer-beheer

Klik onder Storage op Disk Management. De weergave vanuit PC Langur wordt hieronder weergegeven. Let op dat Disk1 en Disk2 afkomstig zijn van IBM Shark en Disk3 is de Seagate JBOD.

Weergave van Canterbury (MDS 9216)

Weergave van Canterbury (MDS 9216)

canterbury# show zone status

...

VSAN: 601 default-zone: deny distribute: active only Interop: Off

Full Zoning Database :

Zonesets:1  Zones:1 Aliases: 0

Active Zoning Database :

Name: ZoneSet1  Zonesets:1  Zones:1

Status: Activation completed at Wed Sep 10 09:25:45 2003

...

canterbury#

canterbury# show zone active vsan 601

zone name Zone1 vsan 601

symbolic-nodename 10.48.69.231

* fcid 0x020001 [pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c]

* fcid 0x020005 [pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c]

* fcid 0x0201e8 [pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2]

* fcid 0x020005 [symbolic-nodename 10.48.69.149]

canterbury#

canterbury# show fcns database vsan 601

VSAN 601:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  pWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x020001    N     50:05:07:63:00:c8:94:4c (IBM)           scsi-fcp:target fc..

0x020005    N     20:03:00:0c:30:6c:24:4c (Cisco)         scsi-fcp:init isc..w

0x0201e8    NL    21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)       scsi-fcp:target

Total number of entries = 3

canterbury#

canterbury# show fcns database detail vsan  601

------------------------

VSAN:601   FCID:0x020001

------------------------

port-wwn (vendor)     :50:05:07:63:00:c8:94:4c (IBM)

node-wwn              :50:05:07:63:00:c0:94:4c

class                 :2,3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target fcsb2-ch-cu fcsb2-cu-ch

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:03:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:601   FCID:0x020005

------------------------

port-wwn (vendor)     :20:03:00:0c:30:6c:24:4c (Cisco)

node-wwn              :21:00:00:0c:30:6c:24:42

class                 :2,3

node-ip-addr          :10.48.69.149

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:init iscsi-gw

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :10.48.69.149

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:41:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:601   FCID:0x0201e8

------------------------

port-wwn (vendor)     :21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)

node-wwn              :20:00:00:20:37:67:f7:a2

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :NL

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:04:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

Total number of entries = 3

canterbury#

canterbury# show flogi database vsan 601

---------------------------------------------------------------------------

INTERFACE  VSAN    FCID            PORT NAME               NODE NAME

---------------------------------------------------------------------------

fc1/3      601   0x020001  50:05:07:63:00:c8:94:4c  50:05:07:63:00:c0:94:4c

fc1/4      601   0x0201e8  21:00:00:20:37:67:f7:a2  20:00:00:20:37:67:f7:a2

iscsi2/1   601   0x020005  20:03:00:0c:30:6c:24:4c  21:00:00:0c:30:6c:24:42

Total number of flogi = 3.

canterbury#

canterbury# show vsan membership

...

vsan 601 interfaces:

fc1/3   fc1/4

...

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag: 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x020005

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator detail

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: shark-c8

Statistics:

PDU: Command: 45, Response: 45

Bytes: TX: 5968, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:2196

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 219 ms, Variance: 15

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

Target: san-fc-jbod-1

Statistics:

PDU: Command: 26, Response: 26

Bytes: TX: 3168, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:3124

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 219 ms, Variance: 15

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

FCP Session details

Target FCID: 0x020001 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 50:05:07:63:00:c8:94:4c, nWWN: 50:05:07:63:00:c0:94:4c

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: shark-c8

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 2048 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 45

Target FCID: 0x0201e8 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: san-fc-jbod-1

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 26

canterbury# show iscsi initiator iscsi-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: shark-c8

Statistics:

PDU: Command: 45, Response: 45

Bytes: TX: 5968, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:2196

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 217 ms, Variance: 14

Advertized window: Current: 62 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

Target: san-fc-jbod-1

Statistics:

PDU: Command: 26, Response: 26

Bytes: TX: 3168, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:3124

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 217 ms, Variance: 14

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator fcp-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

FCP Session details

Target FCID: 0x020001 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 50:05:07:63:00:c8:94:4c, nWWN: 50:05:07:63:00:c0:94:4c

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: shark-c8

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 2048 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 45

Target FCID: 0x0201e8 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: san-fc-jbod-1

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 26

canterbury#

canterbury# show ips stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail

TCP Statistics for port GigabitEthernet2/1

TCP send stats

241247690 segments, 176414627280 bytes

239428551 data, 1738205 ack only packets

42541 control (SYN/FIN/RST), 0 probes, 38280 window updates

498 segments retransmitted, 526612 bytes

464 retransmitted while on ethernet send queue, 111295209 packets split

2505024 delayed acks sent

TCP receive stats

34418285 segments, 8983771 data packets in sequence, 9282604852 bytes in s

equence

854523 predicted ack, 6126542 predicted data

0 bad checksum, 0 multi/broadcast, 0 bad offset

0 no memory drops, 0 short segments

1844 duplicate bytes, 77 duplicate packets

0 partial duplicate bytes, 0 partial duplicate packets

123700 out-of-order bytes, 2235 out-of-order packets

6 packet after window, 0 bytes after window

0 packets after close

28128679 acks, 173967225697 ack bytes, 0 ack toomuch, 75348 duplicate acks

0 ack packets left of snd_una, 12 non-4 byte aligned packets

18442549 window updates, 0 window probe

88637 pcb hash miss, 2150 no port, 14 bad SYN, 0 paws drops

TCP Connection Stats

26 attempts, 42272 accepts, 42274 established

42327 closed, 40043 drops, 24 conn drops

106 drop in retransmit timeout, 152 drop in keepalive timeout

0 drop in persist drops, 0 connections drained

TCP Miscellaneous Stats

9776335 segments timed, 9780142 rtt updated

402 retransmit timeout, 457 persist timeout

69188 keepalive timeout, 69015 keepalive probes

TCP SACK Stats

100 recovery episodes, 231520160 data packets, 330107461536 data bytes

396 data packets retransmitted, 482072 data bytes retransmitted

13 connections closed, 46 retransmit timeouts

TCP SYN Cache Stats

42281 entries, 42272 connections completed, 3 entries timed out

0 dropped due to overflow, 6 dropped due to RST

0 dropped due to ICMP unreach, 0 dropped due to bucket overflow

0 abort due to no memory, 43 duplicate SYN, 1833 no-route SYN drop

0 hash collisions, 0 retransmitted

TCP Active Connections

Local  Address        Remote Address        State      Send-Q   Recv-Q

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:1026     ESTABLISH  0        0

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:2196     ESTABLISH  0        0

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:3124     ESTABLISH  0        0

0.0.0.0:3260          0.0.0.0:0             LISTEN     0        0

canterbury#

canterbury# show iscsi virtual-target configured

target: shark-c8

* Port WWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

!--- The asterisk (*) in front of the pWWN means !--- that you have both discovery and target sessions. If !--- you do not see this, it means that only a discovery !--- session exists.

Configured node

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 2

initiator 10.48.69.231/32 is permitted

initiator 10.48.69.149/32 is permitted

all initiator permit is disabled

target: san-fc-jbod-1

* Port WWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

Configured node

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 2

initiator 10.48.69.232/32 is permitted

initiator 10.48.69.149/32 is permitted

all initiator permit is disabled

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator configured

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

Member of vsans: 601

No. of pWWN: 1

Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

canterbury#

canterbury# show ips arp interface gigabitethernet 2/1

Protocol         Address   Age (min)   Hardware Addr  Type   Interface

Internet    10.48.69.149        3     0008.e21e.c7bc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.200        0     0008.e21e.c7bc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.201        4     0202.3d30.45c9  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.206        9     0005.9ba6.95ff  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.209        6     0009.7c60.561f  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.229        4     0800.209e.edab  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.233        0     0010.4200.7d5b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.235        0     0800.20b6.6559  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.238        4     0030.6e1b.6f51  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.239        1     0030.6e1c.a00b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.248        7     0202.3d30.45f8  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.252        1     0202.3d30.45fc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet      10.10.2.28        0     0202.3d0a.021c  ARPA  GigabitEthernet2/1

canterbury#

canterbury# show scsi-target devices vsan 601

--------------------------------------------------------------------------------

VSAN    FCID        pWWN                      VENDOR    MODEL             REV

--------------------------------------------------------------------------------

601     0x020001    50:05:07:63:00:c8:94:4c   IBM       2105F20           .114

601     0x0201e8    21:00:00:20:37:67:f7:a2   SEAGATE   ST318203FC        0004

canterbury#

canterbury# show int iscsi 2/1

iscsi2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet

Port WWN is 20:41:00:0c:30:6c:24:40

Admin port mode is ISCSI

Port mode is ISCSI

Speed is 1 Gbps

iSCSI initiator is identified by name

Number of iSCSI session: 3, Number of TCP connection: 3

Configured TCP parameters

Local Port is 3260

PMTU discover is enabled, reset timeout is 3600 sec

Keepalive-timeout is 60 sec

Minimum-retransmit-time is 300 ms

Max-retransmissions 4

Sack is enabled

Maximum allowed bandwidth is 500000 kbps

Minimum available bandwidth is 500000 kbps

Estimated round trip time is 10000 usec

5 minutes input rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

Input 76856 packets, 8696216 bytes

Command 13139 pdus, Data-out 85 pdus, 84292 bytes

Output 89876 packets, 6629892 bytes

Response 13132 pdus (with sense 16), R2T 25 pdus

Data-in 13072 pdus, 2125736 bytes

canterbury#

canterbury# show iscsi stats iscsi 2/1

iscsi2/1

5 minutes input rate 8 bits/sec, 1 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 8 bits/sec, 1 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

76857 packets input, 8696264 bytes

Command 13139 pdus, Data-out 85 pdus, 84292 bytes, 0 fragments

output 89877 packets, 6629940 bytes

Response 13132 pdus (with sense 16), R2T 25 pdus

Data-in 13072 pdus, 2125736 bytes

canterbury#

canterbury# show interface gigabitethernet 2/1

GigabitEthernet2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet, address is 0005.3000.ade6

Internet address is 10.48.69.222/26

MTU 1500  bytes

Port mode is IPS

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

iSCSI authentication: NONE

5 minutes input rate 464 bits/sec, 58 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 64 bits/sec, 8 bytes/sec, 0 frames/sec

30544982 packets input, 9266250283 bytes

29435 multicast frames, 0 compressed

0 input errors, 0 frame, 0 overrun 0 fifo

233947842 packets output, 179379369852 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 fifo

0 carrier errors

canterbury#

canterbury# show ip route

Codes: C - connected, S - static

Gateway of last resort is 10.48.69.129

S 10.48.69.149, gigabitethernet2-1

C 6.6.6.0/30 is directly connected, gigabitethernet2-6

C 5.5.5.0/30 is directly connected, gigabitethernet2-5

C 10.48.69.192/26 is directly connected, gigabitethernet2-1

C 10.48.69.128/26 is directly connected, mgmt0

canterbury#

canterbury# show ips ip route interface gigabitethernet 2/1

Codes: C - connected, S - static

No default gateway

S 10.48.69.149/32 via 0.0.0.0, GigabitEthernet2/1

C 10.48.69.192/26 is directly connected, GigabitEthernet2/1

canterbury#

Fabric Manager- en apparaatbeheer

In deze sectie worden schermopnamen gemaakt van MDS Fabric Manager 1.1(2) en Apparaatbeheer 1.1(2).

Topologisch diagram van Fabric Manager

Deze schermopname is het topologiediagram van Fabric Manager:

Selecteer FC-LUN’s om de WWN’s, LUN-id’s en de capaciteit van uw LUN’s uit Apparaatbeheer weer te geven.

Selecteer IP-iSCSI om de iSCSI-sessies van apparaatbeheer weer te geven.

Gerelateerde informatie

- Cisco iSCSI-softwaredownloads (alleen geregistreerde klanten)

- iSCSI-stuurprogramma voor Windows 2000 vaak gestelde vragen

- iSCSI-stuurprogramma: Releaseopmerkingen van Cisco iSCSI-stuurprogramma voor Microsoft Windows, driver release 3.1.2

- Problemen oplossen met het iSCSI-stuurprogramma voor Windows 2000

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen