Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u bepaalde systeemparameters kunt wijzigen met CLI-opdrachten op Catalyst 9000 switches waarop Cisco® IOS-XE wordt uitgevoerd.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 9000 Switches Series

- Cisco IOS-XE

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De Command Line Interface (CLI)-opdrachten zijn een alternatief, zodat u de waarde voor configuratie en registratie op Cisco® IOS niet hoeft te wijzigen.

Probleem

Config-register is een 16-bits softwareregisterwaarde die vooraf is geconfigureerd in NVRAM en kan worden gebruikt om het gedrag van de switch te wijzigen in:

- Verander hoe de switch opstart (in ROMmon, NetBoot).

- De opties wijzigen terwijl de switch wordt opgestart (configuratie negeren, opstartberichten uitschakelen).

- Verander de snelheid van de console (baudsnelheid voor een terminal-emulatiesessie).

Op Classic-platforms die worden uitgevoerd op Cisco IOS-software, wordt het configuratieregister ingesteld in de configuratiemodus met de  config-register opdracht of van ROMmon met de  confreg uit. Het show version   Met deze opdracht kunt u de huidige instelling van het configuratieregister bekijken.

Op Catalyst 9000 switches die op Cisco IOS-XE worden uitgevoerd, wordt de  confreg was nog steeds beschikbaar om te configureren en de huidige instelling verschijnt in  show version  maar de werkelijke  config-register Het commando was ineffectief en functioneerde niet goed, wat verwarring veroorzaakte.

Dit komt doordat Cisco IOS-XE dit niet gebruikt  config-register opdracht en biedt alternatieve CLI-opdrachten om hetzelfde te verwerken.

Opmerking: de onjuiste weergave van de waarde in het configuratieregister op show version de uitvoer wordt verwijderd vanaf 16.12.4 en 17.3.1.

Oplossing

Hier zijn de equivalente CLI-opdrachten op Cisco IOS-XE waarmee gebruikers dezelfde taken kunnen uitvoeren door configuratie-registerwaarde op Cisco IOS in te stellen.

Bediening

Cisco IOS Config-register waarde

Equivalent Cisco IOS-XE CLI

Opstarten normaal

0x2102

Switch (configuratie)#no opstarthandleiding

Opstarten naar rommon

0x0,0x2120

Switch(configuratie)#boot handleiding

Breek inschakelen/Breuk uitschakelen

0x2120/ restregisterwaarden

Switch (config)#[no]boot enable-break

Baud/ Console-lijnsnelheid instellen

0x102, 0x2101, 0x2102, 0x2142: 9600 baud

0x1202: 1200 baud

0x2120 0x2122

0x2124: 19200 baud

0x2902: 4800 baud

0x2922: 38400 baud

0x3122: 57600 baud

0x3922: 115200 baud

0x3902: 2400 baud

Switch(configuratie)#line console 0

Switch (configuratie-regel)#speed ?

<0-4294967295> Verzend- en ontvangstsnelheden

Opstarten negeren

0x2142

Switch (configuratie)#system negeren startupconfig

Negeert break

0x102, 0x2101, 0x2102, 0x2122, 0x2124, 0x2142, 0x2902, 0x2922, 0x3122, 0x3902, 0x3922

Switch (config)#[no]boot handleiding

Switch (config)#[no]boot enable-break

Wachtwoordherstel uitschakelen

0x102

Switch (config)#system schakelt wachtwoordherstel uit

Opmerking: als een systeem op Cisco IOS-XE wordt uitgevoerd en bij elk opnieuw laden 5 keer achter elkaar niet opstart gedurende minder dan 25 minuten, dan stelt de software automatisch ROMmon variabele MANUAL_BOOT="yes" in. Met andere woorden, als een systeem om welke reden dan ook niet opstart, wordt het na 5 opeenvolgende pogingen automatisch opgestart in ROMmon.

Als beide  config en uit te schakelen wachtwoordherstel is ingeschakeld dan worden de betreffende ROMmon-variabelen ingesteld.

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_Recovery=1

SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

Als beide variabelen worden ingesteld, wordt de switch gevraagd wanneer deze wordt opgestart, en wordt vóór de  startup-config.

Booting...

<snip>

Both ignore startup configuration and disable password are set

This will result in erasing the startup config

Do you want to Erase the config? Default: n, Answer y/n:

User response is YES, erasing the startup config

Removing FIPS Key. Disabling FIPS MODE

All TCP AO KDF Tests Pass

service password-encryption

service password-recovery noconfirm

Gerelateerde informatie

- Cisco technische ondersteuning en downloads