Inhoud

Inleiding

Initialiseren van een CSP2100 op fabrieksfouten

Reinstallatie-stappen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe een cloudservicesplatform (CSP) 2100 aan een standaardstatus moet worden teruggegeven. Ook zal het u helpen alle configuratiemetadata te wissen, de kwaliteit te verbeteren/af te bouwen zonder gegevens te bewaren, het systeem terug te sturen naar fabrieksinstellingen of te herstellen van een beschadigde systeemschijf.

Initialiseren van een CSP2100 op fabrieksfouten

Standaard zal CSP2100 na het opnieuw installeren automatisch de laatste werkende configuratie worden hersteld.  Er zijn extra stappen vereist om deze configuratie te verwijderen.

Taken die de bestaande configuraties niet wissen zijn:

- Fast INIT gebruiken op LSI-controller (Large Scale Integration).

- Hetzelfde type Redundant Array of Independent Disks (RAID)-volume dat wordt vernietigd en opnieuw gecreëerd.

Beide opties resulteren in het onvermogen van een gebruiker om in te loggen met de standaardgebruikersnaam / het standaardwachtwoord of een eerder ingesteld gebruikersnaam / wachtwoord.

Reinstallatie-stappen

Waarschuwing: Door deze procedure te volgen gaan alle gegevens, inclusief VNFs/VMs, verloren.

1. Monteer de csp-2100.iso afbeelding gedownload van cisco.com.

2. Druk op F6 om een laarsapparaat te selecteren bij de systeempost.

3. Selecteer vKVM-Mapped vDVD.

3. Wanneer het opstartmenu verschijnt, selecteert u Problemen oplossen.

4. Selecteer Schoonmaken van CSP-2100.

5.  De installatie duurt 15 minuten en het systeem wordt automatisch opnieuw opgestart.  Nadat de wizard voltooid is, wordt de standaardgebruikersnaam / -wachtwoord ingesteld op admin / admin.