Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de oplossing wanneer de Virtual Supervisor Module (VSM) per ongeluk wordt verwijderd en de Distributed Virtual Switch (DVS) blijft weergeven in Cisco Nexus 1000V vCenter.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Probleem

De VSM werd per ongeluk verwijderd voordat de DVS werd verwijderd. De DVS moet zorgvuldig uit vCenter worden verwijderd voordat de VSM wordt verwijderd.

Oplossing

Gebruik deze oplossing om het probleem op te lossen.

1. Stel een tijdelijke VSM in.

2. De opstartconfiguratie herstellen (of ten minste de vorige switchnaam herstellen).

3. Voer de opdracht vmware vc-extensie-toets <extensie-id> in om een nieuwe controleprocessor (CP) te laten aansluiten op de huidige DVS. De extensie-id in deze opdracht moet hetzelfde zijn als de DVS. U kunt de extensie-id vinden met een van deze twee methoden:

Methode 1

1. In vCenter navigeer naar de netwerkweergave.

2. Kies in het rechter venster de DVS.

3. Klik op het tabblad Samenvatting. De verlengsnoer staat in de bijlage.

Methode 2

1. Kijk in de werkbalk van het vCenter op https://<VC_IP_ADDR>/mob.

2. Ga naar map "groep-d1".

3. Vind uw datacenter van "childEntiteit" die Datacenter-IDs bevat. (Wanneer u op een datacenter klikt, zult u een naam vinden die met het datacenter is gekoppeld.)

4. Ga vanuit uw datacenter naar de netwerkmap (bijvoorbeeld "groep-n6").

5. Kies in de netwerkmap de kindentiteit (bijvoorbeeld "groep-n373").

6. Klik in childEntiteit op uw DVS (bijvoorbeeld "dvs-7"). De extensiesleutel is opgenomen onder de DVS-configuratietekenis.

4. Voer de vmware vc extensie-key <extensie-id> in om de extensie-id aan de VSM toe te wijzen.

5. Voer de opdracht Show vmware vc extensie-key in om de nieuwe extensie-toets op de CP te controleren.

6. Opslaan en opnieuw opstarten van het VSM.

7. Verwijdert de extensie-toets die op de VC aanwezig is met MOB (unregister extensie API) met deze stappen:

1. Ga naar de extensie Manager door naar https://<VC_IP_ADDR>/mob/?moid=ExtensionManager.

2. Klik op Niet-registreren extensie (https://<VC_IP_ADDR.>/mob/?moid=ExtensionManager&methods=unregisterExtension).

3. Voer Cisco_Nexus_1000V_<Key in voor DVS om> te herstellen (uw verlengsnoer is aan de DVS bevestigd).

4. Klik op Invocatiemethode.

8. Registreer de uitbreidingssleutel. Als u het XML bestand via de browser krijgt, verfrist u de browser voordat u het XML bestand downloaden.

9. Registreer de stekker opnieuw.

10. Stel de verbindingseigenschappen van de Server Virtualization Switch (SVS) in (bijvoorbeeld); VC IP, poort, Datacenternaam).

11. Sluit aan op uw SVS-aansluiting.

12. Vanuit de SVS-context op de VSM, dient u de opdracht geen vmware dvs te gebruiken om de DVS geleidelijk te verwijderen.

13. Controleer of de DVS uit vCenter is verwijderd.

14. Verwijdert de tijdelijke VSM.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems