Inhoud

Inleiding

Hoe kunt u het programma SPA400 en SPA9000 op de juiste manier inschakelen?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

V. Hoe kan het SPA400 en SPA9000 correct op stroom worden gezet?

A.

Nadat u SPA400 als voicemail server voor uw netwerk hebt geconfigureren, wordt u aangeraden om alle apparaten op uw netwerk in de volgende volgorde aan te zetten: SPA400—>SPA9000—>SPA9xx-telefoons. Dit moet ervoor zorgen dat alle apparaten correct met de SPA400 voicemail server zullen registreren.

Voltooi de volgende stappen om het apparaat van stroom te voorzien:

Stroomcycli van de apparaten

Stap 1:

Trek de voedingskabel van de SPA400 uit.

Stap 2:

Trek de voedingskabel van de SPA9000 uit.

Stap 3:

Trek de voedingskabel van SPA9xx los en wacht 30 seconden.

Stap 4:

Steek de voedingskabel van SPA9xx in en wacht tot de lichten stabiel lijken.

Stap 5:

Steek de stekker van de SPA9000-voedingskabel in en wacht tot de lichten stabiel zijn.

Stap 6:

Steek de stekker van de SPA400-voedingskabel in en wacht tot de lichten stabiel zijn.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems