Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Probleem

Oplossing

Bekende kwesties

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Met Cisco Unified Contact Center Express versie 7.0(1) is de back-up van BARS mislukt en wordt deze foutmelding ontvangen:

com.cisco.archive.impl.ArchiveFailureException: Unable to contact Call Manager.

Please make sure that the Call Manager is running and connected to the network.

Dit document beschrijft hoe u dit probleem kunt oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Unified Contact Center Express Express versie 7.0(1).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Probleem

Met Cisco Unified Contact Center Express versie 7.0(1) is de back-up van BARS mislukt en wordt deze foutmelding ontvangen:

Backup Message=FailureResponse id=95,

archiveId=CRS_1257440808146_, errorCode=NETWORK_CONNECTION_ERROR, statusMessage=Unable to

contact Call Manager. Please make sure that the Call Manager is running and connected to

the network com.cisco.database.bar.component.DBArchiveComponent; nested exception is:

com.cisco.archive.ArchiveException: Failed to process request; nested exception is:

com.cisco.database.bar.DBBarException: Database backup failed; nested exception is:

com.cisco.database.bar.DBBarException: Database backup failed; nested exception is:

com.cisco.database.util.DBException: BACKUP DATABASE  craDistribution TO

DISK='C:\DOCUME~1\CRSADM~1\LOCALS~1\Temp\CRS_1257440808146_56906\com.cisco.database.bar.co

mponent.DBArchiveComponent56909\craDistribution.dmp' WITH SKIP FAILED; nested exception

is:

java.sql.SQLException: Could not locate entry in sysdatabases for database

'craDistribution'. No entry found with that name. Make sure that the name is entered

correctly., SQLException Details:

[SQLException] (ErrorMsg=Could not locate entry in sysdatabases for database

'craDistribution'. No entry found with that name. Make sure that the name is entered

correctly. SQLState=08004, SQLErr#=911)

[Nested SQLException](ErrorMsg=BACKUP DATABASE is terminating abnormally.

SQLState=S1000, SQLErr#=3013)java.sql.SQLException: Could not locate entry in sysdatabases

for database 'craDistribution'. No entry found with that name. Make sure that the name is

entered correctly.

Oplossing

Voltooi deze stappen om het probleem op te lossen:

1. Stop de CRS Node Manager van de diensten van Windows.

2. Ga naar Start > Programma's > Microsoft SQL server > Query Analyzer.

3. Voer in het dialoogvenster Connect met SQL Server deze instellingen in:

- Voer in het veld SQL Server de naam in van de Cisco CRS-server, Server name\CRSSQL.

- Selecteer onder Connect Gebruik de optie Windows-verificatie.

4. Klik op OK.

Het venster SQL-query-analyzer wordt geopend. Bovenaan in het midden van het scherm kunt u verschillende databases selecteren, zoals db_cra, db_reporitory, FCRasSvr.

5. Controleer of de craDistribution database bestaat. (De craDistribution database bestaat waarschijnlijk niet).

6. Voer deze query uit in het SQL query analyzer venster:

use db_cra;

exec craAddLocalDistributor '1'

GO

use db_cra_repository;

exec craAddLocalDistributor '1'

GO

use FCRasSvr;

exec craAddLocalDistributor '1'

GO

Opmerking: het duurt enkele minuten voordat de craDistribution database wordt aangemaakt.

7. Verfris de databases in Enterprise Manager op de CRS SQL-server.

8. Schakel deze services in vanaf de service:

- Cisco-desktop LDAP Monitor Service

- Cisco-desktopsynchronisatieservice

9. Zodra u de craDistribution database ziet, start u de CRS Node Manager vanuit Windows services opnieuw.

Nadat u deze stappen hebt voltooid, kunt u met de back-up doorgaan.

Bekende kwesties

Dit zijn gelijksoortige bekende kwesties:

- CSCse15624 (alleen geregistreerde klanten) —ArrayIndexOutBoundsException in de opslaglaag

- CSCtb16475 (alleen geregistreerde klanten) — desinstallatie van SR4-gebouw 19, back-up werkt niet (BarsCLIi ontbreekt)

- CSCsy04635 (alleen geregistreerde klanten) — back-up mislukt met ARCHIVE_CREATION_FOUT

- CSCtj1587 (alleen geregistreerde klanten) — UCCX 8-database-instantie gebruikt altijd kleine letters

Probleem

UCCX back-up faalt met deze foutmelding: Update mislukt: Kan geen SFTP-server of SFTP-server benaderen omdat deze te langzaam reageert. Controleer of de inlogreferenties en het pad juist zijn.

Oplossing

Dit probleem doet zich voor wanneer het pad dat voor back-up is gedefinieerd iets anders is dan een backslash ( \ ), wat in de meeste gevallen de root folder is. Zorg ervoor dat u het pad voor back-up als \invoert.

Gerelateerde informatie

- IPCC Express: Tips voor het oplossen van problemen bij upgrade, back-up en herstel

- Ondersteuning voor spraaktechnologie

- Productondersteuning voor spraak en Unified Communications

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems