Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Procedure voor probleemoplossing

Opdrachten voor troubleshooting

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie voor een lokaal naar extern netwerk met behulp van de Cisco Multiservice IP-naar-IP Gateway (IPGW)-functie. De IPGW-functie biedt een mechanisme om H.323 Voice-over-IP (VoIP) gesprekken van het ene IP-netwerk naar een ander netwerk toe te laten.

Voorwaarden

Vereisten

Voordat u deze configuratie uitvoert, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

- Voer een basis H.323 gateway configuratie uit. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de Cisco IOS H.323 Configuration Guide, Cisco IOS Voice Configuration Library, release 12.3.

- Voer een basis H.323 gatekeeper configuratie uit. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de Cisco IOS H.323 Configuration Guide, Cisco IOS Voice Configuration Library, release 12.3.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Drie Cisco H.323 gatekeeper routers (Cisco 2610, Cisco 2611, Cisco 2612, Cisco 2613, Cisco 2620, Cisco 2621, Cisco 2650, Cisco 2651, Cisco 2691, Cisco 2610XM, Cisco 2611XM, Cisco 2620XM, Cisco 2621XM, Cisco 2650XM M, Cisco 2651XM, Cisco 3620, Cisco 3640, Cisco 3660, Cisco 3725, Cisco 3745, Cisco 7200 Series of Cisco 7400 Series) met Cisco IOS-softwarerelease 12.2(13)T of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

De Cisco Multiservice IPGW-functie introduceert gatekeeper via 8-zones. Via-zone is een Cisco-term voor een zone die IP-naar-IP gateways en via-zone-enabled gatekeepers bevat. Een via-zone-enabled gatekeeper kan via-zones herkennen en verkeer verzenden naar via-zone gateways. Cisco-gatekepers die gebruik maken van de via-zone-opdrachtregel, omvatten een CLI-opdracht (via-zone opdrachtregel).

Via-zones bevinden zich meestal aan de rand van een ITSP-netwerk (Internet Telephony Service Provider) en zijn vergelijkbaar met een VoIP-overdrachtspunt of tandem-zone, waar het verkeer op de weg naar de bestemming van de afgelegen zone doorloopt. Gateways in deze zone beëindigen de gevraagde gesprekken en herstarten het verkeer naar de eindbestemming. De gatekeepers van de Via-zone werken zoals gebruikelijk voor niet-IP-aan-IP toepassingen. Gatekeepers in via-zones ondersteunen resourcemanagement (bijvoorbeeld gatewayselectie en taakverdeling) met behulp van het capaciteitsveld in de H.323 versie 4 RAS-berichten.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Opmerking: Gebruik de Command Lookup Tool (alleen voor geregistreerde klanten) voor meer informatie over de opdrachten die in dit document worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt de volgende configuraties:

- Originele gatekeeper (Z1.ITSPA)

- Via-zone gatekeeper (VZ.ITSP)

- Afsluitend gatekeeper (Z2.ITSPB)

In dit voorbeeld, roept een bezoeker van gebiedscode 408 een partij in gebiedscode 919, en deze acties komen voor:

1. GW1.ITSPA verstuurt een ARQ-bericht (Admission request) met het op 919 gebaseerde nummer naar Z1.ITSPA.

2. Z1.ITSPA lost 919 op in VZ.ITSP en verstuurt een bericht met locatieaanvraag (LRQ) naar VZ.ITSP.

3. De LRQ voor het 919-nummer uit de Z1ITSPA-zone wordt ontvangen door VZ.ITSP. VZ.ITSP controleert de zone afstandsconfiguratie voor Z1ITSPA en vindt dat zijn zone VZITSP is geconfigureerd als "invia" zone. Vervolgens wordt een LCF-bericht (Location Confirma) naar Z1.ITSPA verzonden en wordt HS.ITSP gespecificeerd als de doelgateway voor de 919-oproep.

4. Z1.ITSPA verstuurt een bericht Admission Confirma (ACF) naar GW1.ITSPA en specificeert HS.ITSP als de doelgateway.

5. GW1.ITSPA verstuurt een SETUP-bericht naar HS.ITSP voor de 919-oproep.

6. HS.ITSP raadpleegt VZ.ITSP met een ARQ (die replyCall=true bevat) om de inkomende oproep toe te laten.

7. VZ.ITSP reageert met een ACF om de oproep toe te staan.

8. HS.ITSP heeft een dial-peer die RAS VZ.ITSP voor de 919 prefix (of voor alle prefixes) specificeert, zodat het een ARQ (met responseCall ingesteld op FALSE) naar VZ.ITSP voor prefix 919 verzendt.

9. VZ.ITSP gatekeeper identificeert dat Z2ITSPB zone het prefix "919" verwerkt door de zone prefix tabel op te zoeken. Het gebruikt dan de zone afstandsconfiguratie en weet dat zijn eigen lokale zone VZITSP is geconfigureerd als "outvia" zone. Vervolgens wordt de LRQ naar Z2.ITSPB gatekeeper verzonden in plaats van naar een andere IP-naar-IP gatekeeper.

10. Z2.ITSPB ziet prefix 919 als in zijn eigen zone en retourneert een LCF die verwijst naar GW2.ITSPB.

11. VZ.ITSP retourneert een ACF die GW2.ITSPB als bestemminggateway naar HS.ITSP specificeert.

12. HS.ITSP stuurt een SETUP-bericht naar GW2.ITSPB voor de 919-oproep.

13. GW2.ITSPB verstuurt een ARQ (bevattende replyCall=true) naar Z2.ITSPB.

14. Z2.ITSPB stuurt een ACF voor responseCall.

15. De H.323 oproep tussen HS.ITSP en GW2.ITSPB wordt verbonden. De H.323-verbinding tussen GW1.ITSPA en HS.ITSP wordt aangesloten.

Originele gatekeeper (Z1.ITSPA)

origgatekeeper#show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local Z1ITSPA cisco 10.16.8.158

zone remote VZITSP cisco 10.16.10.139

zone remote Z2ITSPB china 10.16.8.139 1719

zone prefix VZITSP 919*

.

.

.

!

end

Via-zone gatekeeper (VZ.ITSP)

vzgatekeeper#show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local VZITSP cisco 10.16.10.139

zone remote Z1ITSPA cisco 10.16.8.158 invia VZITSP

zone remote Z2ITSPB china 10.16.8.144 1719 outvia VZITSP

zone prefix Z2ITSPB 919*

.

.

.

!

end

Afsluitend gatekeeper (Z2.ITSPB)

termgatekeeper#show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local Z2ITSPB china 10.16.8.144

.

.

.

!

end

Verifiëren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

De Output Interpreter Tool (OIT) (alleen voor geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde opdrachten met show. Gebruik de OIT om een analyse te bekijken van de output van de opdracht show.

Opmerking: deze tonen opdrachtoutput werd verkregen van VZ.ITSP gatekeeper.

Geef het show lopende configuratie uit | Start de opdracht gatekeeper om de configuratie van de gatekeeper te verifiëren:

gatekeeper

zone local VZITSP cisco 10.16.10.139

zone remote Z1ITSPA cisco 10.16.8.158 invia VZITSP

zone remote Z2ITSPB china 10.16.8.144 1719 outvia VZITSP

zone prefix Z2ITSPB 919*

no shutdown

U kunt ook de opdracht voor de status van de showgatekeeper-zone gebruiken om de gatekeeper-configuratie te verifiëren:

GATEKEEPER ZONES

================

GK name      Domain Name   RAS Address     PORT  FLAGS

-------      -----------   -----------     ----- -----

VZITSP         cisco         10.16.128.40  1719  LSV

BANDWIDTH INFORMATION (kbps) :

Maximum total bandwidth :unlimited

Current total bandwidth :0

Maximum interzone bandwidth :unlimited

Current interzone bandwidth :0

Maximum session bandwidth :unlimited

Total number of concurrent calls :3

SUBNET ATTRIBUTES :

All Other Subnets :(Enabled)

PROXY USAGE CONFIGURATION :

Inbound Calls from all other zones :

to terminals in local zone hurricane :use proxy

to gateways in local zone hurricane  :do not use proxy

to MCUs in local zone hurricane  :do not use proxy

Outbound Calls to all other zones :

from terminals in local zone hurricane :use proxy

from gateways in local zone hurricane  :do not use proxy

from MCUs in local zone hurricane  :do not use proxy

Z1.ITSPA     cisco         10.16.10.139   1719  RS

VIAZONE INFORMATION :

invia:VZ.ITSP,     outvia:VZ.ITSP

Z2.ITSPB     cisco         10.16.8.144    1719  RS

VIAZONE INFORMATION :

invia:VZ.ITSP,   outvia:VZ.ITSP

Geef het bevel van de show gatekeeper status uit om de drempels van de vraagcapaciteit te bekijken:

Gatekeeper State: UP

Load Balancing:   DISABLED

Flow Control:     DISABLED

Zone Name:        hurricane

Accounting:       DISABLED

Endpoint Throttling:        DISABLED

Security:         DISABLED

Maximum Remote Bandwidth:              unlimited

Current Remote Bandwidth:              0 kbps

Current Remote Bandwidth (w/ Alt GKs): 0 kbps

Geef de show gatekeeper performance stats opdracht om RAS informatie te bekijken, inclusief via-zone statistieken:

Performance statistics captured since: 08:16:51 GMT Tue Jun 11 2002

RAS inbound message counters:

Originating ARQ: 462262 Terminating ARQ: 462273 LRQ: 462273

RAS outbound message counters:

ACF: 924535     ARJ: 0  LCF: 462273     LRJ: 0

ARJ due to overload: 0

LRJ due to overload: 0

RAS viazone message counters:

inLRQ: 462273   infwdLRQ 0      inerrLRQ 0

outLRQ: 0       outfwdLRQ 0     outerrLRQ 0

outARQ: 462262  outfwdARQ 0     outerrARQ 0

Load balancing events: 0

Real endpoints: 3

In het display worden de volgende belangrijke RAS-velden weergegeven:

- inLRQ: —Gekoppeld aan het invia-trefwoord. Als de invia een lokale zone is, identificeert deze teller het aantal LRQ's dat wordt afgesloten door de lokale invia-poortwachter.

- infwdLRQ—Geassocieerd met het invia-trefwoord. Als de invia een afgelegen zone is, identificeert deze teller het aantal LRQ's dat is doorgestuurd naar de afgelegen invia-poortwachter.

- InterrLRQ—Geassocieerd met het invia-trefwoord. Het aantal keren dat de LRQ niet kon worden verwerkt omdat de invia gatekeeper ID niet kon worden gevonden. Meestal veroorzaakt door een verkeerd gespelde naam van een poortwachter.

- outLRQ—Geassocieerd met het woord outvia. Als de outvia een lokale zone is, identificeert deze teller het aantal LRQ's dat wordt afgesloten door de lokale outvia-poortwachter. Deze teller is alleen van toepassing in configuraties waar geen invia-poortwachter is gespecificeerd.

- outfwdLRQ—Geassocieerd met het trefwoord outvia. Als de outvia een afgelegen zone is, identificeert deze teller het aantal LRQ's dat naar de afgelegen outvia gatekeeper werd doorgestuurd. Deze teller is alleen van toepassing in configuraties waar geen invia-poortwachter is gespecificeerd.

- outerrLRQ—Geassocieerd met het externe trefwoord. Het aantal keren dat de LRQ niet kon worden verwerkt omdat de outvia gatekeeper ID niet kon worden gevonden. Meestal veroorzaakt door een verkeerd gespelde naam van een poortwachter. Deze teller is alleen van toepassing in configuraties waar geen invia-poortwachter is gespecificeerd.

- outARQ—Geassocieerd met het woord outvia. Identificeert het aantal van oorsprong ARQs die door de lokale portier worden behandeld als outvia die lokale streek is.

- outfwdARQ—Gerelateerd aan het outvia-trefwoord. Als de outvia gatekeeper een afgelegen zone is, geeft dit nummer het aantal ARQ's aan dat deze gatekeeper heeft ontvangen en dat ertoe heeft geleid dat LRQ's naar de outvia gatekeeper zijn verzonden.

- outerrARQ—Geassocieerd met het outvia trefwoord. Het aantal keren dat de oorspronkelijke ARQ niet kon worden verwerkt omdat de outvia gatekeeper ID niet kon worden gevonden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een verkeerd gespelde gatekeeper naam.

Voer de opdracht show gatekeeper circuit in om informatie over lopende gesprekken te bekijken:

CIRCUIT INFORMATION

===================

Circuit       Endpoint   Max Calls Avail Calls Resources     Zone

-------       --------   --------- ----------- ---------     ----

ITSP B        Total Endpoints: 1

hs.itsp    200       198         Available

Opmerking: het woord "aanroepen" verwijst naar aanroepen in sommige opdrachten en uitvoer.

Voer de opdracht show gatekeeper endpoint in om informatie over endpointregistraties te bekijken:

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

10.16.10.140    1720  10.16.10.140    50594 vz.itsp         H323-GW

H323-ID: hs.itsp

H323 Capacity Max.= 200  Avail.= 198

Total number of active registrations = 1

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie om uw configuratie te troubleshooten.

Procedure voor probleemoplossing

Dit is informatie over probleemoplossing die relevant is voor deze configuratie. Voltooi deze stappen om problemen op te lossen met uw configuratie.

De procedures voor probleemoplossing en IPGW zijn vergelijkbaar met probleemoplossing in een TDM-to-IP H.323 gateway. Over het algemeen, zouden uw het oplossen van probleempogingen moeten te werk gaan zoals hier gezien:

1. Isoleer en reproduceer het falende scenario.

2. Verzamel relevante informatie van debug en toon opdrachten, configuratiebestanden en protocolanalyzers.

3. Identificeer de eerste aanwijzing van mislukking in protocolsporen of interne debug output.

4. Zoek naar de oorzaak in configuratiebestanden.

Als de via-zone wordt verdacht als de bron van een aanroepfout, isoleert u het probleem naar een IPGW of gatekeeper door de betreffende subfunctie te identificeren en focust u op opdrachten die gerelateerd zijn aan die subfunctie tonen en debuggen.

Alvorens u kunt beginnen met het oplossen van problemen, moet u eerst het probleem isoleren aan of een gateway of een gatekeeper. Gateways en gatekeepers zijn verantwoordelijk voor deze taken:

Gatewaytaken:

- Integriteit van mediastroom en spraakpad

- DTMF-relay

- Fax-relay en doorgifte

- Nummervertaling en gespreksverwerking

- Dial-peers en codec-filtering

- Behandeling van Carrier ID

- Gatewaygebaseerde facturering

Gatekeeper-taken:

- Gatewayselectie en taakverdeling

- Oproeproutering (zoneselectie)

- Op gatekeeper gebaseerde facturering

- Controle van opvraging, beveiliging en bandbreedte

- Handhaving van de oproepcapaciteit

Opdrachten voor troubleshooting

De Output Interpreter Tool (OIT) (alleen voor geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde opdrachten met show. Gebruik de OIT om een analyse te bekijken van de output van de opdracht show.

N.B.: Raadpleeg Belangrijke informatie over debug-opdrachten voordat u debug-opdrachten gebruikt.

Gatewaydebugopdrachten:

- debug voip ipipgw —met deze opdracht wordt informatie weergegeven over de verwerking van IP-naar-IP gesprekken.

- debug h225 asnl—Deze opdracht geeft de werkelijke inhoud weer van het asn1 deel van H.225 berichten en bijbehorende gebeurtenissen.

- debug h225 gebeurtenissen—Deze opdracht geeft de werkelijke inhoud weer van het asn1-deel van H.225-berichten en gekoppelde gebeurtenissen.

- debug h245 asn1—Deze opdracht geeft de werkelijke inhoud van het asn1-deel van H.245-berichten en gekoppelde gebeurtenissen weer.

Gatekeeper-debug opdrachten:

- debug h225 asn1—Deze opdracht geeft de werkelijke inhoud van het asn1-gedeelte van H.225 RAS-berichten en gekoppelde gebeurtenissen weer.

- debug h225 gebeurtenissen—Deze opdracht geeft de werkelijke inhoud weer van het asn1-gedeelte van H.225 RAS-berichten en gekoppelde gebeurtenissen.

- debug gatekeeper main 10—Dit commando traceert belangrijke gatekeeper functies, zoals LRQ-verwerking, gatewayselectie, verwerking van toegangsaanvragen, prefixmatching en gesprekscapaciteiten.

- debug gatekeeper zone 10—Deze opdracht traceert gatekeeper zone-georiënteerde functies.

- debug gatekeeper call 10-Deze opdracht traceert gatekeeper call-georiënteerde functies, zoals het bijhouden van gespreksreferenties.

- debug gatekeeper gup asn1-Deze opdracht toont de werkelijke inhoud van het asn1-gedeelte van gatekeeper update protocolberichten en bijbehorende gebeurtenissen voor communicatie tussen gatekeeper in een cluster.

- debug gatekeeper gup gebeurtenissen-Deze opdracht toont de werkelijke inhoud van het asn1-gedeelte van gatekeeper update protocol berichten en bijbehorende gebeurtenissen voor communicatie tussen gatekeeper in een cluster.

- debug ras—Deze opdracht geeft de typen en adressering weer van RAS-berichten die verzonden en ontvangen zijn.

Opdrachten voor gatewayweergave:

- toon h323 gateway h225-Dit bevel handhaaft tellingen van H.225 berichten en gebeurtenissen.

- toon h323 gateway ras—Dit bevel handhaaft tellingen van RAS verzonden en ontvangen berichten.

- toon h323 gateway oorzaak-Dit bevel toont tellingen van oorzaakcodes die van verbonden gateways worden ontvangen.

- toon vraag actieve stem [kort]—Deze bevelen verzamelen informatie over actieve en ontruimde vraag.

- toon crm-Dit bevel toont de tellingen van de vraagcapaciteit verbonden aan IP kringen op IPGW.

- toon processen cpu-Dit bevel toont gedetailleerde het gebruiksstatistieken van cpu (het gebruik van cpu per proces).

- toon gateway-Dit bevel toont de huidige status van de gateway.

Gatekeeper toont opdrachten:

- show/clear gatekeeper performance stats—Dit commando toont de gatekeeper statistieken verbonden aan het verwerken van oproepen.

- toon gatekeeper zone status-Dit bevel maakt een lijst van informatie over de lokale en verre die zones aan de gatekeeper worden bekend.

- toon gatekeeper endpoint-Dit bevel maakt een lijst van zeer belangrijke informatie over de endpoints die aan de gatekeeper, met inbegrip van IPGWs worden geregistreerd.

- toon gatekeeper kring-Dit bevel combineert informatie over kringsgebruik over veelvoudige gateways.

- toon gatekeeper vraag-Dit bevel maakt een lijst van zeer belangrijke informatie over vraag die in de lokale streek wordt behandeld.

Gerelateerde informatie

- Cisco Multiservice-toepassingsgids voor IP-naar-IP gateway

- Ondersteuning van spraaktechnologie

- Productondersteuning voor spraak en Unified Communications

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems