Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie voor het maken van multilink-bundels tussen routers. Om meerdere multilinks tussen twee routers te hebben moet u verschillende geauthenticeerde gebruikersnamen voor elke bundel configureren.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco IOS® softwarerelease 12.0(7)T.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Achtergrondinformatie

De voorbeeldconfiguratie die we hier hebben gemaakt heeft deze eigenschappen:

- Het gebruikt een multilink interface met één fysieke lid interface eronder.

- Het gebruikt een BRI interface als reserve voor de multilink interface. Deze BRI-interface heeft multilink-mogelijkheid en alle andere kenmerken van de hoofdmultilink-interface.

- Tijdens het overschakelen van de back-up-interface naar de hoofdinterface gebruiken we twee multilink-bundels die onafhankelijk van elkaar zijn. Eén daarvan is van de multilink interface, en één is van de BRI. Standaard werd de multilink bundel geïdentificeerd met de geauthenticeerde gebruikersnaam. Dit creëert echter problemen bij het overschakelen van de back-up (BRI) naar de hoofdinterface (multilink). Deze voorbeeldconfiguratie laat zien hoe je rond deze kwestie werkt.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- router3

- router2

router3

Router3#show running-config

!

version 12.0

!

hostname Router3

!

!

username MultilinkRouter2 password 0 cisco

username Router2BRI password 0 cisco

!--- The username must match the one in the ppp chap hostname command on the remote router

!

!

isdn switch-type basic-net3

!

multilink bundle-name authenticated

!--- to differentiate bundles based on authenticated usernames

!

interface Multilink1

ip address 192.168.19.6 255.255.255.0

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp chap hostname MultilinkRouter3

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 121A0C041104

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer rotary-group 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer idle-timeout 30

dialer map ip 10.0.0.0 name Router2 broadcast 6084

dialer map ip 192.168.20.2 name Router2 broadcast 6084

dialer load-threshold 1 either

dialer watch-group 1

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp chap hostname Router3BRI

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 094F471A1A0A

ppp multilink

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 192.168.19.0

network 192.168.20.0

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

ip classless

no ip http server

!

access-list 150 deny eigrp any any

access-list 150 deny udp any any

access-list 150 permit ip any any

dialer watch-list 1 ip 10.0.0.0 255.0.0.0

dialer-list 1 protocol ip list 150

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

router2

Router2#show running-config

!

version 12.0

!

hostname Router2

!

!

username MultilinkRouter3 password 0 cisco

username Router3BRI password 0 cisco

!--- The username must match the one in the ppp chap hostname command on the remote router

!

isdn switch-type basic-net3

!

multilink bundle-name authenticated

!

interface Multilink1

ip address 192.168.19.5 255.255.255.0

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp chap hostname MultilinkRouter2

ppp chap password 7 104D000A0618

!--- alternate CHAP hostname

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

clockrate 2000000

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name Router3

dialer pool 1

dialer string 6082

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp chap hostname Router2BRI

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 00071A150754

ppp multilink

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 192.168.19.0

network 192.168.20.0

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

access-list 150 deny eigrp any any

access-list 150 deny udp any any

access-list 150 permit ip any any

dialer-list 1 protocol ip list 150

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- toon PPP multilink-test of uw netwerk goed werkt.

De hieronder weergegeven uitvoer is een resultaat van het invoeren van deze opdracht op de apparaten die in het netwerkdiagram zijn afgebeeld.

Router3#show ppp multilink

Multilink1, bundle name is MultilinkRouter2

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x0/0x0 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 1 active, 0 inactive (max not set, min not set)

Serial1

Virtual-Access1, bundle name is Router2BRI

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x18/0x3F rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

BRI0:1

BRI0:2

Router2#show ppp multilink

Multilink1, bundle name is MultilinkRouter3

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x0/0x0 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 1 active, 0 inactive (max not set, min not set)

Serial1

Virtual-Access1, bundle name is Router3BRI

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x18/0x3F rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

BRI0:1

BRI0:2

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Criteria voor het Namen van multilink-PPP-bundels

- Meer PPP technische tips

- Meer technische tips voor toegang

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen