Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Afkortingen

Werkstroom van de MoP

CAT-switch in Ultra-M instelling

Voorwaarden

Switch-vervangingsprocedure

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die vereist zijn om een defecte Catalyst-switch (CAT) te vervangen in een Ultra-M-instelling waarin StarOS Virtual Network Functions (VPN’s) wordt opgeslagen.

Achtergrondinformatie

Ultra-M is een vooraf verpakte en gevalideerde gevirtualiseerde mobiele pakketoplossing die is ontworpen om de implementatie van VPN's te vereenvoudigen. De servers die deel uitmaken van de Ultra-M-instelling, zijn verbonden met drie verschillende typen switches:

- CAT-switch

- bladeswitch

- Spineswitch

De netwerktopologie van een instelling Ultra-M is zoals in het beeld getoond:

UltraM-netwerktopologie

Opmerking: De topologie van het Netwerk is slechts een vertegenwoordiging. De verbindingen tussen de switches zouden lichtjes kunnen variëren en dat hangt af van de gebruikte oplossing.

Dit document is bedoeld voor Cisco-personeel dat bekend is met de installatie- en CAT-switchbewerkingen van Cisco Ultra-M.

Afkortingen

VNF

Virtuele netwerkfunctie

MOP

Procedure

LAN

Local Area Network

FTP

File Transfer Protocol

TFTP

Triviaal File Transfer Protocol

CIMC

Cisco geïntegreerde beheercontroller

Werkstroom van de MoP

Werkstroom van de vervangingsprocedure op hoog niveau

CAT-switch in Ultra-M instelling

Tijdens een Ultra-M opstelling, behandelt CAT Switch deze netwerken:

Management Network - sluit de CIMC-poort van de UCS-servers en Management-poort van de Nexus-switches aan.

OpenStack Provisioning Network - sluit LAN1-poort op alle UCS-servers.

Extern netwerk - Wordt aangesloten op de volgende hopschakelaar.

Elk rek in een Ultra-M instelling heeft één CAT-switch om deze drie netwerken aan te kunnen voor de apparatuur in het rek. Aangezien er slechts één CAT-switch per rek is en er geen redundantie aan de CAT-switch is, zullen de door de CAT-switch gebruikte netwerken op het moment van de vervanging van een defecte CAT-switch worden beïnvloed. Aangezien geen van de diensten op het niveau van de dienstverlening door deze netwerken wordt vervoerd, zou er op het tijdstip van de vervangingsprocedure echter geen sprake zijn van een serviceresultaat.

Voorwaarden

Maak een back-up van het configuratiebestand van de CAT-switch met behulp van de ftp/tftp voordat u doorgaat met de switchvervanging:

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Controleer de huidige softwareversie die in de schakelaar draait en noteer deze:

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

Controleer de huidige licentierechten:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Let op de fysieke kabels die op de schakelaar zijn aangesloten en ook op de poortstatus:

CAT-POD1-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX

<snip>

Switch-vervangingsprocedure

Installeer de nieuwe schakelaar in het rek en sluit de kabels aan op de schakelaar zoals aangegeven. U vindt hier de stappen voor de installatie van de schakelaar: Catalyst 3850 switchhardware-installatiehandleiding.

Voer de Express Setup uit om de eerste IP-informatie in te voeren. Deze actie maakt toegang tot de switch via het IP-adres mogelijk voor verdere configuratie. De stappen om Express instellingen te doen kunnen gevonden worden in deze link: Catalyst 3850 Switch Get Start Guide.

Controleer de softwareversie van de CAT-switch en upgrade/downgrade naar de vorige softwareversie volgens de hier gegeven link: Catalyst 3850 Series Switch-upgrade, -beheer en hersteltechnieken.

Controleer het licentieniveau van de nieuwe CAT-switch en bevestig dat dit is wat betreft de oude licentieinstellingen:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Breng de configuratie back-up over naar de nieuwe schakelaar:

CAT-POD1-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

Herladen van de schakelaar nadat u de reserveconfiguratie hebt geladen:

CAT-POD1-01#reload

Als de schakelaar omhoog is, controleer de havenstatus en bevestig het zoals voordien is:

CAT-POD1-01#show int status