Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Zie LEDs op de locatie-applicatie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt uit hoe de LEDs op Cisco 2700 Location Appliance te interpreteren en de gebeurtenissen te bekijken die ertoe hebben geleid dat de LEDs kleuren veranderen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Kennis van de manier waarop u een basisnetwerk van Cisco Unified Wireless Network kunt configureren

- Basiskennis van het Lichtgewicht Access Point Protocol (LWAPP)

- Basisbegrip van Cisco 2700 applicatie voor draadloze locatie

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco 2700 Series applicatie voor locatie met firmware 5.2

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Zie LEDs op de locatie-applicatie

Vind de LEDs in het Frontpaneel van de Cisco Locatie-applicatie.

Item nr.

Beschrijving

1

Voedingsswitch

2

voorbehouden

3

indicatielampje Harde schijf

4

SysteemLED

5

USB-poort

6

DVD-lade

Onder normale bedrijfsomstandigheden is de status van de LED op de locatie-applicatie solide blauw. Wanneer een status verandert gebeurtenis, knippert LED amber. Druk op de knop aan de voorkant van het chassis om de LED-zijde blauw te maken, waardoor de identiteit van de getroffen server gemakkelijker te vinden is in een volledig serverrek. De gewijzigde status blijft dezelfde; alleen de statusindicator verandert.

Kleur

Systeemstatus

vast blauw

Normale bedrijfstoestand

Knipperlamp

Het systeem-LED knippert amber op het voorpaneel wanneer er een statuswijziging optreedt.

Knipperblauw

Het indicatielampje System knippert blauw op het voor- en achterpaneel wanneer er een statuswijziging optreedt en een gebruiker op de (I)-knop drukt. De bedoeling van de knipperende blauwe LED is om de getroffen server makkelijker te vinden.

Opmerking:  De (I) - toets op de voorkant van de eenheid wordt gebruikt voor de Identificatiekenmerken van de hardware uit of aan. Druk op de (I) knop om de optie Identify in te schakelen, waardoor het I-LED op de voorkant van het apparaat en het I-LED op de achterzijde van het apparaat knipperen. Druk nogmaals op de (I) knop om de functie Identificeren uit te schakelen.

Hieronder volgt een lijst met statuswijzigingen:

- Het apparaat inschakelen met de afdekplaat die open is

- Spanningsfluctuaties

- Onjuiste uitschakeling (uitschakelen zonder instructies aan de software om de stekker uit het stopcontact te halen of gewoon de stekker uit het stopcontact te halen)

- Onjuiste ventilatorsnelheid

- Verdraagzaamheid aan temperatuur of stroomtoevoer overschreden

Merk op dat de meeste van deze status verandert gebeurtenissen minimaal zijn, maar ze veroorzaken de System LED om amber te knipperen. Om precies te zien welke verandering in de status heeft plaatsgevonden, start u de eenheid opnieuw op, voert u het geprogrammeerde systeem in en controleert u de logbestanden. In het logmenu is er een optie om de gebeurtenis te wissen, die de LED van het systeem naar solide blauw teruggeeft.

Voltooi de volgende stappen om de gebeurtenis op de locatie-applicatie te verwijderen:

1. Sluit een monitor op de VGA-poort op de achterzijde van het applicatie en een USB-toetsenbord op de USB-poort op de voorkant.

2. Druk verschillende malen op Voer in. De applicatie Locatie geeft een aanmelding terug.

3. Start na het inloggen het apparaat opnieuw op met deze opdracht:

/sbin/shutdown -r now

4. Wanneer de unit wordt opgestart, verschijnt het geprogrammeerde scherm zoals op elke pc; druk op F2 om instellingen in te voeren.

5. Navigeer het menu naar Geavanceerd > Event Log Config. De opties zijn om Event Log te bekijken en Alle Event Logs te wissen.

6. Nadat de logbestanden zijn bekeken en gewist, navigeer dan naarAfsluiten > Wijzigingen opslaan en afsluiten. De unit wordt opnieuw opgestart en de LED-status keert terug naar normaal.

Opmerking: Gebruik deze opdracht om de unit van de CLI te sluiten:

/sbin/shutdown now

Gerelateerde informatie

- Cisco 2700 Series applicatie voor draadloze locatie

- Cisco Configuration Guide voor locatie van applicatie, release 5.2

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems