Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve como resolver a falha do parâmetro CliqrIgnoreAppFailure.

Prerequisites

Requirements

As informações neste documento são baseadas no CloudCenter 4.8.1.1.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Console do CloudCenter Manager (CCM)

- arquivo cliqr-cloud-management.jar

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Quando você implanta uma instância no CloudCenter, ela encerra automaticamente a Máquina Virtual (VM) quando ela falha na implantação da instância. O parâmetro global CloudCenters CliqrIgnoreAppFailure ajuda a impedir que as VMs sejam terminadas mesmo quando a implantação falhar. No entanto, na versão 4.8.1.1 do CloudCenter, as VMs terminam mesmo depois que o parâmetro CliqrIgnoreAppFailure é ativado.

Solução

Este artigo é específico do Cloudcenter 4.8.1.1 e a correção é fornecida na versão 4.9. Para contornar esse bug, você precisa corrigir o CloudCenter com o patch anexado.

Siga estas instruções para corrigir o CCM.

Etapa 1. Faça login no CCM com credenciais raiz.

Etapa 2. Faça o download do arquivo cliqr-cloud-management.jar para o diretório /tmp.

Etapa 3.Navegue para o diretório /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib.

Etapa 4. Mude o arquivo cliqr-cloud-management.jar para um diretório diferente ou renomeie-o como cliqr-cloud-management.jar.orig

Etapa 5. Copie o patch baixado do diretório /tmp para o diretório /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib

Etapa 6. Renomeie o arquivo para cliqr-cloud-management.jar.

Passo 7. Altere a permissão de cliqr-cloud-management.jar para cliqruser:

# chown cliqruser:cliqruser cliqr-cloud-managmeent.jar

Etapa 8. Editar /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties.

Etapa 9. Adicionar esta linha

#vmware.threadpool.size=30 #windows.bypass.reboot.on.rename=false

Etapa 10. Reinicie o serviço tomcat.

Referência: SUS-3560