Contents

Introduction

Como obter credenciais de usuário CliQr para a implantação do Windows por meio da API?

Introduction

Este artigo descreve como obter as credenciais de um usuário CliQr em uma instância implantada do Windows.

Como obter credenciais de usuário CliQr para a implantação do Windows por meio da API?

No momento da implantação, o sistema gera a senha da máquina virtual (VM) para o usuário quando o trabalho é orquestrado. Se o usuário alterar a senha em um estágio posterior, essa senha não será refletida na resposta desta API.

a. Essas credenciais podem ser recuperadas da GUI do CloudCenter na página de implantações, como mostrado aqui:

b. Obter credenciais via API:

curl -k -X GET -H "Accept: application/json" -u cloudcenteradmin:40E45DBE57E35ECB "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/647/credentials"

Response:

[{"nodeId":"i-01dcac3f0f6486691","username":"cliqr","password":"&*}c*$p}T^nGaH98"}]