Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Introdução

Este documento descreve como configurar os Tipos de Porta das Interconexões de Estrutura (FI) no Modo Gerenciado de Intervisão (IMM).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda o conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento geral do Modo Gerenciado de Intervisão (IMM)

- Conceitos Básicos da Cisco Intersight.

- Tipos de porta e configuração.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Interconexão em malha Cisco UCS 6454

- Software como serviço (SaaS) Cisco Intersight

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O Modo gerenciado de interceptação (IMM) para configurar a configuração de porta ou a 'função de porta', por exemplo, Servidor ou Uplink de rede, você deve criar políticas e atribuí-las a um perfil de domínio.

Configurar

Etapa 1. Crie uma política de porta.

Vá para Configurar —> Políticas —> Criar política.

Criar exibição de Diretiva

Selecione Domínio UCS e Porta.

Clique em Iniciar.

Selecionar exibição de Tipo de política

Defina os valores para a política. Organização, Nome e Switch Modelo.

Neste exemplo, os valores que foram configurados são:

-Padrão da organização

-Name MinhasPolíticasDePorta

-Switch modelo UCS-FI-6454

Clique em Avançar.

Exibição Detalhes da política

Agora, você tem a opção de configurar as "Portas unificadas" como FC ou Ethernet. As portas à esquerda (azuis) podem ser configuradas como FC e à direita (roxas) podem ser configuradas como Ethernet.

Exibição de portas unificadas

Observação: se você alterar as portas unificadas em um módulo fixo, por exemplo, no 6454, poderá exigir uma reinicialização quando o perfil for implantado em etapas posteriores.

Você tem a opção de configurar "Cabos breakout". No FI 6454, as portas Breakout vão de 49 a 54.

Visualização dos cabos para breakout

No painel Funções de porta, a configuração da porta é definida.

Para começar, selecione a porta a ser configurada e clique em Configure.

Exibição Funções de Porta

Em Configurar, defina o tipo, velocidade e Políticas de rede para a Porta.

Clique em Salvar para salvar as alterações.

Configurar detalhes das portas

Valide a configuração:

Validar a configuração

Click Save.

Observação: você também pode aplicar a configuração a várias portas ao mesmo tempo.

Selecione a porta a ser configurada e clique em Configure.

Configuração de portas

Em Configurar, defina o tipo, velocidade e Políticas de rede para as Portas.

Detalhes da porta

Em seguida, valide a configuração.

Clique em Save e salve sua configuração.

Validar a configuração

Valide a configuração conforme mostrado nestes exemplos.

Sua política agora aparece no painel Policies:

Painel de políticas

Etapa 2. Agora que você criou a política, é necessário aplicá-la a um perfil de domínio.

Vá para Profiles —> UCS Domains Profiles —> "Domain Profile Name".

Neste exemplo, o perfil de domínio IMM é usado.

Painel Perfil do domínio

Vá para Configuração de portas para ver a opção Selecionar política.

Clique em Selecionar política e selecione sua política:

Selecionar painel de política

Neste exemplo, a política criada antes de "MyPortPolicy" é selecionada.

Política selecionada

Valide a configuração:

Validar configuração

Etapa 3. Implante o perfil de domínio. No painel Resumo, clique em Implantar.

Implantar as alterações

A configuração é implantada e as portas são configuradas de acordo com suas seleções.