Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Conventions

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Você recebe um erro "Process?WSDL cannot be found" (Processo?O WSDL não pode ser encontrado) e não pode usar a CLI do Powershell quando você altera o nome da sua máquina ou domínio enquanto está usando a CLI do Powershell.

Prerequisites

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no TEO 2.1+, Windows Powershell 1.0+.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Solução

A CLI do Powershell deve apontar para o ponto de extremidade HTTP correto para o WSDL e o serviço TEO.

Siga estes passos para resolver esse problema:

1. Vá para o diretório de instalação do TEO (por exemplo, C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

2. Abra o arquivo Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.dll.config.

3. Localize a tag WebService Uri e altere o ponto de extremidade HTTP para o ponto de extremidade HTTP novo ou atual

4. Se necessário, registre novamente o plug-in CLI executando o script Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.Register.vbs localizado no diretório de instalação do TEO.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems