Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Como iniciar processos

Ad-Hoc

Acionadores

Qual é a diferença?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações para ajudar a entender as duas maneiras de iniciar processos no Tidal Enterprise Orchestrator (TEO), seja por disparadores ou Ad-Hoc.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 ou posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Como iniciar processos

O TEO é um produto orientado a eventos.

Ad-Hoc

O TEO pode ser iniciado Ad-Hoc se você clicar com o botão direito do mouse em qualquer processo e selecionar Iniciar processo. Essa é uma execução única e pode ser vista na guia operações, enquanto o processo não tiver arquivamento selecionado na guia opções. O campo iniciado por mostra quem iniciou o processo.

Acionadores

O TEO também pode ser iniciado através de acionadores. Esses disparadores incluem alertas SAP CCMS, falhas do Cisco UCS, e-mails de entrada, alterações de incidentes de solução, SAP Server Down, Alertas SCOM 2007, interceptações SNMP, Variáveis TEO internas sendo atualizadas, Eventos do Windows, Eventos VMWare, Agendamentos (executados fora dos calendários) e criação/expiração/alterações em uma Tarefa TEO interna. As tarefas do TEO incluem alertas, incidentes, solicitação de aprovação, operações guiadas, solicitações de entrada e revisões.

Qual é a diferença?

A principal diferença entre esses dois processos é a interação humana e a execução única. Os processos baseados em disparo podem ser executados uma ou várias vezes, dependendo da forma como um disparador é configurado. Para configurar corretamente os acionadores ou saber mais sobre eles, consulte a documentação do TEO ou entre em contato com o Suporte Técnico.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems