Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Procedimento

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como ativar logs de nível de depuração no Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) para ajudar o suporte ou o desenvolvimento na solução de problemas.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Tidal Enterprise Orchestrator.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Procedimento

Os registros de nível de depuração fornecem mais informações sobre desenvolvimento e suporte se ocorrerem problemas no sistema Tidal Enterprise Orchestrator.

Observação: este procedimento define o registro para depuração em todo o servidor (não apenas no arquivo de log mestre).

Conclua estes passos para ativar os logs de nível de depuração:

1. Pare o serviço TEO.

2. Vá para o diretório de instalação do TEO (por padrão, o diretório TEO é Arquivos de programas/Cisco/Tidal Enterprise Orchestrator.

3. Edite Tidal.Automation.Server.Exe.Config.

4. Na seção Registro, e altere Level="Error" para Level="Debug".

5. Salve o arquivo e reinicie o serviço TEO.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems