Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Conventions

Resolução

Excluir processo TEOP

Excluir TEOReportando

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações sobre como excluir os bancos de dados TEOProcess e TEOReporting se eles forem baseados em Oracle.

Prerequisites

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 ou posterior

- Banco de dados Oracle

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Resolução

Esta seção mostra como excluir os bancos de dados TEOProcess e TEOReporting. Isso pressupõe que o usuário final nomeou seu banco de dados de processo/configuração "TEOProcess".

Excluir processo TEOP

Execute estes comandos no Oracle:

1. SOLTAR O TABESPACE TEOProcess_DATA, INCLUINDO CONTEÚDO E DADOS;

2. DESCARTAR O TABLESPACE TEOProcess_TEMP, INCLUINDO CONTEÚDO E DADOS;

3. usuário de DROP TEOProcess CASCADE;

Excluir TEOReportando

Execute estes comandos no Oracle:

1. DESCARTAR TABLESPACE TIAReport_DATA, INCLUINDO CONTEÚDO E DADOS;

2. DESCARTAR O TABLESPACE TIAReport_INDEX, INCLUINDO CONTEÚDO E DADOS;

3. DESCARTAR O TABLESPACE TIAReport_TEMP, INCLUINDO CONTEÚDO E DADOS;

4. DROP usuário TIAReport CASCADE;

Observação: tenha cuidado ao excluir o banco de dados de TEOReportando o quanto muitos servidores de aplicativos TEO podem ser inseridos nele. Exclua o banco de dados de TEOReportando somente se você não precisar mais dele para qualquer servidor de aplicativos TEO.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems