Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Servidores Weblogic

Procedimento

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as etapas de configuração necessárias para vincular o adaptador JMX a servidores WebLogic.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Tidal Enterprise Orchestrator 2.2+ e no WebLogic.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Servidores Weblogic

Esses detalhes exigiam configuração.

Procedimento

Conclua estes passos:

1. No servidor WebLogic, o resultado final deve ser adicionado ao setdomainenv.cmd ou setdomainenv.sh. A porta 999 é usada, mas pode ser qualquer número exclusivo.

2. Defina JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=999 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.

3. Na configuração TEO do adaptador JMX, esta deve ser a substituição. Substitua o host pelo host do servidor WebLogic e pela porta pelo mesmo usado no setdomainenv, service:jmx:rmi:/host/jndi/rmi://lhost:port/jmxrmi.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems